Világítástechnika
LED fényforrások
Villamossági anyagok
SZERSZÁMOK

Store   2.
termékek

Innovatív
technológiák

LED

Megfizethető
ipari megoldások

Master

Radium
Die Lichtmarke

STAN-MET
ROK ZAŁ. 1992

2019.10.07 - 12.20

Profitgyár Team Kft.

2310. Szigetszentmiklós,
ÁTI Sziget Ipari park 11. (Expert Irodaház) 2. emelet

+ 36 70 70 12 150 | info@profitgyarteam.hu

A60 - A65 - A70 LEd fényforrások
230V / E27

Lakossági Led fényforrások
verhetetlen árakon
széles választékban

| 7W 560 lumen A60 / E27 | 10W 806 lumen A60 / E27 | 12W 1055 lumen A65 / E27 | 12W 1055 lumen A60 / E27 | 15W 1320 lumen A65 / E27 | 18W 1440 lumen A70 / E27
2800 K | SP 1826 | SP 1829 | SP 1833 | SP 1834 | SP 1837 | SP 1883
4500 K | SP 1825 | SP 1828 | SP 1832 | SP 1852 | SP 1836 | SP 1882
6000 K | SP 1824 | SP 1827 | SP 1831 | - | SP 1835 | SP 1881
| 249 Ft | 279 Ft | 359 Ft | 1 049 Ft | 449 Ft | 549 Ft

270 °

249 Ft-tól

OPTONICA
EXTRA

Kihagyhatatlan ajánlatok!

249 Ft

Az                               világmárka kötelékében

A60 LEd fényforrások
E27 / 60x110 mm, 60x120 mm

339 Ft-tól

= 10db

| 5,5W 470 lumen A60 / E27 | 9W 806 lumen A60 / E27 | 10,5W 1055 lumen A60 / E27 | 14W 1521 lumen A60 / E27
2700 K | OS-94276 | OS-94290 | OS-94313 | OS-94337
4000 K | OS-94986 | OS-94283 | OS-94306 | OS-94282
| 339 Ft | 399 Ft | 489 Ft | 739 Ft

200 °

Szabályozható A67 LEd fényforrás
E27-es foglalattal, Ø67*127mm

12W
1 080 lumen

949 Ft

Cikkszám | Tip. | Telj. | Fény. | Színhő. | Nettó ár
99LED581 | E27 | 12W | 1 080 lm | 2 700 K | 949 Ft
99LED582 |  | 12W | 1 080 lm | 4 000 K | 949 Ft

Dimmerelhető
A67-es Led
fényforrás

2 év GARANCIA

szenzoros LEd fényforrás
E27 / 230V / 60x110 mm, mozgásérzékelővel

Az integrált érzékelőknek köszönhetően mozgás észlelésére
automatikusan felkapcsolódik a világítás, így biztosítva kényelmi és biztonsági funkciókat a felhasználónak.

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
99LED852 | E27 / 10W / 900 lm / 4000K | 1 990 Ft

A termékek árai nettó viszonteladói árak, melyek a készlet erejéig érvényesek!

Gyertya és gömb LEd fényforrások
E27 és E14 foglalattal

399 Ft-tól

Mennyiségi akció!
100db-tól akár
vegyesen is!

3 év GARANCIA

Cikkszám | Tip. | Telj. | Fény. | Színhő. | Nettó ár
67287 | GYERTYA | 7W | 638 lm | 3 000 K | 459 Ft
67294 |  | 7W | 648 lm | 4 500 K | 459 Ft
67355 | GÖMB E14 | 7W | 638 lm | 3 000 K | 459 Ft
67362 |  | 7W | 648 lm | 4 500 K | 459 Ft
67331 | GÖMB E27 | 7W | 638 lm | 3 000 K | 459 Ft
67348 |  | 7W | 648 lm | 4 500 K | 459 Ft

kisgömb LEd fényforrások
E14 - E27 / 45x78 mm, 45x57mm

78mm

45mm

319 Ft

6W
480 lumen

Cikkszám | Tip. | Telj. | Fény. | Színhő. | Nettó ár
SP 1449 | GÖMB E14 | 6W | 480 lm | 2 800 K | 319 Ft
SP 1448 |  | 6W | 480 lm | 4 500 K | 319 Ft
SP 1447 |  | 6W | 480 lm | 6 000 K | 319 Ft
SP 1818 | GÖMB E27 | 6W | 480 lm | 2 800 K | 319 Ft
SP 1817 |  | 6W | 480 lm | 4 500 K | 319 Ft
SP 1816 |  | 6W | 480 lm | 6 000 K | 319 Ft

57mm

Gyertya és gömb LEd fényforrások
E14 foglalattal

439 Ft

5W
470 lumen

Cikkszám | Tip. | Telj. | Fény. | Színhő. | Nettó ár
OS-91251 | GYERTYA E14 | 5W | 470 lm | 4 000 K | 439 Ft
|  | Méret: Ø35*106 mm
OS-91022 | GÖMB E14 | 5,3W | 470 lm | 2 700 K | 439 Ft
|  | Méret: Ø45*88 mm

C37 LEd fényforrás
E14 / gyertya LED, hagyományos vagy dimmelhető kivitelben

Filament c35 LEd fényforrás
E14 / 35x98 mm, gyertya LED fényforrás, átlátszó búra

269 Ft-tól

| 4W 320 lumen C37 / E14 | 6W 480 lumen C37 / E14 | 6W 480 lumen C37 / E14
2800 K | SP 1459 | SP 1462 | SP 1463
4500 K | SP 1458 | SP 1461 | SP 1465
6000 K | SP 1457 | SP 1460 | SP 1464
| 269 Ft | 319 Ft | 839 Ft

98mm

449 Ft

| 4W 400 lumen C35 / E14
2800 K | SP 1472
4500 K | SP 1471
6000 K | -
| 449 Ft

300 °

35mm

Filament c35 LEd fényforrás
E14 / 35x97 mm, opál búra

Filament g45 LEd fényforrás
E14 / 45x78 mm, kisgömb LED fényforrás

489 Ft

| 4W 470 lumen C35 / E14
2700 K | OS-91193
4500 K | -
6000 K | -
| 489 Ft

Filament  LEd fényforrás
A60 / E27 / LED fényforrás, átlátszó búra

| 4W 400 lumen G45 / E14
2800 K | SP 1479
4500 K | SP 1478
6000 K | -
| 449 Ft

A60 f ilament LEd fényforrások
E27 / 60x105 mm

439 Ft-tól

4W
470 lumen

| 4W 470 lumen A60 / E27 | 7W 806 lumen A60 / E27 | 8W 1055 lumen A60 / E27
2700 K | OS-90889 | OS-90896 | OS-94399
| 439 Ft | 589 Ft | 939 Ft

569 Ft

| 6,5W 810 lumen A60 / E27
2800 K | SP 1875
4500 K | SP 1874
6000 K | -
| 569 Ft

R7s LEd fényforrás
220-240V / 78 vagy 118 mm

R7s LEd fényforrás szabályozható
220-240V / 78 vagy 118 mm

118 mm

3

Év garancia
Jahre garantie
years warranty

78 mm

| 5,5W 550 lumen R7s /  78 mm | 9,5W 1100 lumen R7s /  118 mm
2700 K | 400308 | 400309
4500 K | - | -
6000 K | - | -
| 1 690 Ft | 2 390 Ft

360 °

| 8W 1055 lumen R7s /  78 mm | 15W 2000 lumen R7s /  118 mm
2700 K | 400386 | 400387
4500 K | - | -
6000 K | - | -
| 2 390 Ft | 3 990 Ft

A fényforrások árai a hulladékkezelési díjat (HKD) tartalmazzák!

GU10 spot  LEd fényforrás
230V/ GU10, Ø50x57 mm

GU10 spot  LEd fényforrás
230V/ GU10, Ø51x55 mm

349 Ft-tól

| 5W 400 lumen Spot / GU10 | 7W 560 lumen Spot / GU10
2800 K | SP 1931 | SP 1934
4500 K | SP 1930 | SP 1933
6000 K | SP 1929 | SP 1932
| 349 Ft | 399 Ft

110 °

699 Ft

Szabályozható Spot LEd fényforrások
GU10-es foglalattal

749 Ft

Cikkszám | Tip. | Telj. | Fény. | Színhő. | Nettó ár
99LED732 | GU10 | 6W | 585 lm | 2 700 K | 749 Ft
99LED731 |  | 6W | 858 lm | 4 000 K | 749 Ft

Dimmerelhető
GU10-es Led
fényforrás

| 6,9W 575 lumen Spot / GU10
2700 K | OS-90643
4000 K | OS-90636
| 699 Ft

MR16 spot  LEd fényforrás
12V/ MR16, Ø50x49 mm

5

369 Ft-tól

Év garancia
MAGAS LUMENÉRTÉK

| 5W 320 lumen MR16 / GU5.3 | 7W 500 lumen MR16 / GU5.3
2800 K | SP 1763 | SP 1766
4500 K | SP 1762 | SP 1765
6000 K | SP 1761 | SP 1764
| 369 Ft | 469 Ft

G9 spot  LEd fényforrás
230V/ G9, Ø15x45 mm

db/
levél

519 Ft

| 3W 220 lumen Spot / G9
2800 K | SP 1640
4500 K | SP 1639
6000 K | -
| 519 Ft

15mm

G9 spot  LEd fényforrás
230V/ G9, Ø20x58 mm

= 20db

| 3,8W 470 lumen Spot / G9
2700 K | OS-94573
4500 K | -
6000 K | -
| 1 030 Ft

1 030 Ft

G4 spot  LEd fényforrás
230V/ G4, Ø10x30 mm

30mm

429 Ft

| 2W 170 lumen Spot / G4
2800 K | SP 1617
4500 K | SP 1616
6000 K | -
| 429 Ft

320 °

10mm

G9 spot  LEd fényforrás
230V/ G9, Ø15x55 mm

599 Ft

| 5W 380 lumen Spot / G9
2800 K | SP 1637
4500 K | SP 1636
6000 K | -
| 599 Ft

55mm

E14  LEd jelző izzó
230V/ E14, Ø16x50 mm

1,5W

110 lm

349 Ft

| 1,5W 110 lumen Jelző / E14
| -
4000 K | LH 1,5NW
| -
| 349 Ft

Láng E27 decor
5W LED fényforrás
3 világítási mód, Ø55*130mm

R50, E14 Spot
6W LED fényforrás
AC 240V, E14

2 990 Ft

3 világítási mód
láng effekt
folyamatos fény
Elhalványuló fény

| 5W 150 lumen LÁNG / E27
1300 K | OT 0222
| 2 990 Ft

G95, E27 Globe
12W LED fényforrás
AC 240V, E27

479 Ft

85mm

| 6W 480 lumen R50 / E14
2800 K | SP 1440
4500 K | SP 1439
6000 K | -
| 479 Ft

180 °

G120, E27 Globe
15W LED fényforrás
AC 240V, E27

1 139 Ft

1 399 Ft

| 12W 1050 lumen G95 / E27
2800 K | SP 1843
4500 K | SP 1842
6000 K | -
| 1 139 Ft

Mágneses
LED modulok
3 méretben
230V / IP20

| 9W 850 lumen Ø160 x 27mm | 18W 1700 lumen Ø220 x 25mm | 22W 2100 lumen Ø270 x 25mm
2700 K | 99LED791 | 99LED792 | 99LED793
4000 K | 99LED766 | 99LED767 | 99LED768
6000 K | - | - | -
| 1 629 Ft | 2 249 Ft | 2 590 Ft

Ipari E27 vagy
E40 LED fényforrás
AC 110-240V, E27 / E40

3 990 Ft-tól

| 15W 1320 lumen G120 / E27
2800 K | SP 1847
4500 K | SP 1846
6000 K | -
| 1 399 Ft

1 629 Ft-tól

S19 LED fényforrás
220-240V / 360°, 29*309mm

Made in Germany

309 mm

| 25W 2500 lumen Ø 75 * 235 mm | 50W 5000 lumen Ø 105 * 280 mm
5700 K | HB 220 | HB 221
| 3 990 Ft | 6 790 Ft

| 5W 500 lumen S19 / 29 * 309 mm
3000 K | 20600147
| 2 390 Ft

Varázsolj hangulatot
Játssz a fénnyel és a színekkel

400349
2 890 Ft

400350
2 490 Ft

400351
2 490 Ft

400352
2 490 Ft

400353
3 490 Ft

RGB Led fényforrások 2700K + RGB
220-240V / A65, C37, G45, GU10 és G120

| 10W / E27 780 lumen <--> Ø 65 x 130 mm | 5W / E14 240 lumen <--> Ø 37 x 103 mm | 5W / E14 240 lumen <--> Ø 45 x 80 mm | 5W / GU10 200 lumen <--> Ø 50 x 55 mm | 10W / E27 780 lumen <--> Ø 120 x 156 mm
2700 K | 400349 | 400350 | 400351 | 400352 | 400353
+ RGB | 2 890 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 2 490 Ft | 3 490 Ft

RX-L KOMPAKT fénycső
2G11 / 4000K

4 PIN perec fénycsövek
230V / 2D / 4 PIN

NL-T9 Spectralux körfénycsövek
22W - 32W / G10q foglalat

21W

22W

38W

1 039 Ft-tól

699 Ft-tól

32W

| 36W 2900 lumen 2G11 / 38 * 411 mm
4 000 K | OS-55222
| 749 Ft

20W SPIRÁL kompakt fényforrás
230V / E27 normál foglalat / SPIRÁL

20W

kiárusítás

219 Ft/db

Az ár a hulladékkezelési díjjat is tartalmazza!

A készlet erejéig érvényes!

9821/W/4  (140mm)
2D / 21W / 4 pin / 3000K 699 Ft
9821/C/4  (140mm)
2D / 21W / 4 pin / 4000K 699 Ft
9838/C/4  (205mm)
2D / 38W / 4 pin / 4000K 799 Ft

Cikkszám
OS-83614   Ø29 x 216mm
22W / G10q / 4000K, 1350lm1 039 Ft
OS-83638   Ø29 x 305mm
32W / G10q / 4000K, 2250lm1 539 Ft

70db

/csomag

Cikkszám
ZV 0121
20W / E27 / spirál / 2700K, 1095lm
Ø48x132mm, csom.egység: 1/10/70

ECO halogén izzók
230V / E14, E27, 2750K, 2000h

139 Ft-tól

2750 K

HALOGÉN páraelszívó izzó
220-240V / 50Hz, 2700K, 2000h

Cikkszám | Tip. | Leírás | Nettó ár
ECO-A55/28W | NORMÁL | E27 / 28W / 370 lm | 139 Ft
ECO-A55/52W |  | E27 / 52W / 840 lm | 139 Ft
ECO-A55/70W |  | E27 / 70W / 1180 lm | 139 Ft
ECO-C35/28W | GYERTYA | E14 / 28W / 370 lm | 159 Ft
ECO-C35/42W |  | E14 / 42W / 630 lm | 159 Ft
ECO-G45/28W | GÖMB | E14 / 28W / 370 lm | 159 Ft
ECO-G45/42W |  | E14 / 42W / 630 lm | 159 Ft

SG-T25E14-53W
E14 / 53W, 835lm, 25*80mm

Ceruzahalogén izzók
230V / Ø12 * 114,2 mm, 2000h

490 Ft

| 120W 2220 lumen R7s  /  J118 | 160W 3100 lumen R7s  /  J118 | 230W 5000 lumen R7s  /  J118 | 400W 8750 lumen R7s  /  J118
2 950 K | OS-57950 | OS-57967 | OS-57981 | OS-58001
| 490 Ft | 490 Ft | 490 Ft | 490 Ft

Ceruzahalogén izzók
230V / 78 és 118mm, 2000h

219 Ft

Cikkszám | Telj. | Fény. / méret | Nettó ár
SG-R7sJ78-80W | 80W | 1380 lm / 78mm | 219 Ft
SG-R7sJ78-120W | 120W | 2220 lm / 78mm | 219 Ft
SG-R7sJ118-160W | 160W | 3100 lm / 118mm | 219 Ft
SG-R7sJ118-230W | 230W | 4650 lm / 118mm | 219 Ft
SG-R7sJ118-400W | 400W | 8550 lm / 118mm | 219 Ft

SÜTŐ izzó 300°C-ig
E14/230V, Ø23*45 mm, 1000h

HALOGÉN fényforrás
E27 / 230V, Ø32 * 120 mm

Kiemelt
ajánlat

!

790 Ft

279 Ft

Akár HMLI izzó kiváltására alkalmas halogén fényforrás

Z 6911
E14 / 15W / 100lm / 300°C
Doboz egység:10db/doboz
Méret: Ø 23*45mm

200W

7720A/E  (Ø32 x 120 mm)
HALOGÉN - E27 / 200W / 2200lm / 3000K

halogén

HŰTŐ izzó
E14 / 230V, Ø17*55 mm, 1500h

139 Ft

Z 6901
E14 / 15W / 75lm
Doboz egység:10db/doboz
Méret: Ø 17*55mm

GU10 HALOGÉN izzó
230V, 2700K, 2000h

RJH-TD HALOGÉN fényforrás
E27 / 230V, Ø32*105mm

179 Ft

1 290 Ft

G9 HALOGÉN izzó
230V, 2700K, 2000h

149 Ft-tól

SG-GU10230V-28W
GU10 / 28W / 370lm
Doboz egység:10db/doboz

| 150W 2870 lumen E27  / 2 900K | 205W 4200 lumen E27  / 3 000K
2 900 K | OS-86370 | OS-86387
| 1 290 Ft | 1 290 Ft

SG-G9 230V-18W
G9 / 18W / 205lm 149 Ft
ZE 0302
G9 / 28W / 370lm 199 Ft
ZE 0303
G9 / 42W / 630lm 199 Ft

HPSL Nátrium fényforrás
230V / E40, átlátszó, 8000h

1 499 Ft

MHL Fémhalogén fényforrás
230V / G12, átlátszó, 10000h

1 790 Ft-tól

MHLT Fémhalogén fényforrás
230V / E40, átlátszó, 10000h

1 990 Ft

MH Fémhalogén fényforrás
230V / E27- E40, átlátszó, 10000h

UNIVERZÁLIS
égetési helyzet

99400079
E40, 400W, 42000lm, 2000K1 499,-

2 690 Ft-tól

SG-MH70WG12
G12, 70W, 5600lm, 4200K1 790,-
SG-MH150WG12
G12, 150W, 11000lm, 4200K1 890,-

SG-MH250WE40-T
E40 / 250W 16000lm, 4200K 1 990,-

SG-MH70WE27-ED
E27 / 70W 5600lm, 4200K 2 690,-
SG-MH150WE27-ED
E27 / 150W 11000lm, 4200K 2 790,-
SG-MH250WE40-ED
E40 / 250W 16000lm, 4200K 2 890,-
SG-MH400WE40-ED
E40 / 400W 28000lm, 4200K 2 990,-

T8 LED fénycső
220-240V, SMD, plastic, 160°

| 9W 1050 lumen 60 cm / T8 | 18W 2150 lumen 120 cm / T8 | 22W 2650 lumen 150 cm / T8
2800 K | TU 5513 | TU 5516 | TU 5519
4500 K | TU 5512 | TU 5515 | TU 5518
6000 K | TU 5511 | TU 5514 | TU 5517
| 949 Ft | 1 399 Ft | 1 799 Ft

949 Ft-tól

= 25db

T8 LED fénycső - üveg
220-240V, SMD, 160°

| 9W 800 lumen 60 cm / T8 | 18W 1440 lumen 120 cm / T8 | 18W 1600 lumen 120 cm / T8 | 22W 2000 lumen 150 cm / T8
2800 K | - | TU 5675 | TU 5606 | -
4500 K | TU 5602 | TU 5674 | TU 5605 | TU 5608
6000 K | - | - | - | -
| 629 Ft |  | 859 Ft | 1 199 Ft

*

* Átmeneti készlethiány!

599 Ft-tól

RL-T8 RaLED fénycső - üveg
220-240V, SMD, 210°

| 7,6W 700 lumen 60 cm / T8 | 16,2W 1500 lumen 120 cm / T8
4500 K | OS-91510 | OS-91527
| 929 Ft | 1 129 Ft

210 °

= 10 db

T8 LED fénycső
220-240V, 4000 - 4500K, plastic, 240°

Cikkszám | Telj. / fényáram | Méret | Nettó ár
99LED352 M | 10W    900 lumen | 60 cm | 769 Ft
MLX-66464 | 10W    920 lumen | 60 cm | 799 Ft
99LED355 M | 18W    1850 lumen | 120 cm | 969 Ft
MLX-66198 | 18W    1700 lumen | 120 cm | 1 149 Ft
99LED448 M | 24W    2400 lumen | 150 cm | 1 459 Ft

25db

769 Ft-tól

Led fénycsövekhez előkészített armatúrák!

Tükrös armatúra LED fénycsövekhez előkészítve  IP21
230V / T8 Led fénycsővekhez előkészítve, egyoldali betáplálással
2x36W-os és 4x18W-os lámpatest kiváltására

Led fénycsővekhez előkészített por és páramentes armatúra IP65
230V / T8 Led fénycsővekhez előkészítve, egyoldali betáplálással
2x36W-os lámpatest kiváltására

GXRV 038
595*595*75mm

6 db-os csomag
BoMBA áron

}

4 390 Ft

GXRP 040
1225*295*80mm

2 990 Ft helyett

csak 2 790 Ft

6db

IP65 védettség

GXRP 039
616*616*80mm

Egyoldali
betáplálással LED
fénycsövekhez
előkészítve!

LED
fénycsövekhez
előkészítve!

Cikkszám | Használható LED f.cső | Kivitel | Hagyományos T8 kiváltására | Nettó ár
GXRP 039 | 4 x  60cm | Falon kívüli | 4 x 18W | 4 390 Ft
GXRV 038 | 4 x 60cm | Süllyesztett | 4 x 18W | 4 390 Ft
GXRP 040 | 2 x 120cm | Falon kívüli | 2 x 36W | 4 390 Ft

Cikkszám | Használható LED f.cső | Hagyományos T8 kiváltására | Nettó darab ár
MXL-276432-218 | 2 x 120cm | 2 x 36W | 2 790 Ft
Hagyományos T8 2x36W por-páramentes lámpatest kiváltására Az ajánlat fényforrást nem tartalmaz!

Vízmentes LED armatúra
230V , IP65, 4000K, beépített LED fényforrás, 8db / csomag

| 18W 1500 lumen <--> 60 cm | 36W 3000 lumen <--> 120 cm | 48W 4000 lumen <--> 150 cm
2800 K | - | - | -
4000 K | OS-05525 | OS-05471 | OS-05488
6000 K | - | - | -
| 6 490 Ft | 7 990 Ft | 10 990 Ft

120 °

6 490 Ft-tól

= 8db

LED fénycsővel szerelt
Por és páramentes lámpatest

8 db-os csomag
BoMBA áron

Az ABS ház, a polikarbonát diffúzor, és a hozzá adott kiváló minőségű
„MaxLed” LED fénycsövek, alacsony energiafogyasztású vízálló
LED-es lámpát kínálnak, most igen kedvező áron.
A magas IP védettségi fokozat a nedves helyiségekben is alkalmassá teszik a felhasználást, akár függesztett vagy felületre történő szereléssel egyaránt.

3 690 Ft/db

HIGH LUMEN!
2db 1900lm-es
LED fénycsővel

1260 mm

rendelési egység
8db /doboz

8db

Cikkszám | LED fénycsővel szerelve | Kiváltható lámpatest | Nettó darab ár
MAX 000011 | 2x18W 4500K | 126cm | 2 x 1900lm | 2 x 36W | 3 690 Ft
Hagyományos T8 2x36W-os por-páramentes lámpatest  kiváltására. Az ajánlat a 2db 18W-os 4500K LED fénycsövet is tartalmazza!

Az AKCIÓS
készlet erejéig!

T8 FÉNYCSÖVES bútorvilágító lámpa
230V, IP20, T8 6400K fénycsővel

1 949 Ft-tól

Kifutó
termék
csak a készlet erejéig

T8 fénycsöves
lámpatest

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
TLL-10 | 10W 412x34x64mm | 1 949 Ft
TLL-15 | 15W 516x34x64mm | 1 990 Ft
TLL-18 | 18W 669x34x64mm | 2 219 Ft
TLL-30 | 30W 973x34x64mm | 2 599 Ft
TLL-36 | 36W 1270x34x64mm | 3 099 Ft

T5 LED bútorvilágító lámpa kapcsolóval
230V, IP20, T5 1,2 méter betáppal

Tükrös LED mennyezeti lámpa
220-240V, DIMMERELHETŐ, beépített LED fényforrással szerelve

10 790 Ft-tól

| 25W 1500 lumen 593*185*50 mm | 33W 2200 lumen 893*185*50 mm | 49W 24000 lumen 1193*185*50 mm
4 000 K | 20500079 | 20500080 | 20500081
| 10 790 Ft | 14 390 Ft | 17 990 Ft

3000K
4500K

1 299 Ft-tól

5W

400 lm

| 5W 400 lumen 30 cm / T5 | 10W 800 lumen 60 cm / T5 | 15W 1200 lumen 90 cm / T5 | 20W 1800 lumen 120 cm / T5
3 000 K | LBV5 WW | LBV10 WW | LBV15 WW | LBV20 WW
4 500 K | LBV5 NW | LBV10 NW | LBV15 NW | LBV20 NW
| 1 299 Ft | 1 799 Ft | 2 199 Ft | 2 990 Ft

T5 LED bútorvilágító lámpa kapcsolóval
230V, IP20, T5

799 Ft-tól

10W

800 lm

15W

1200 lm

1800 lm

Újdonság
150cm

| 4W 320 lumen 31 cm / T5 | 8W 640 lumen 57 cm / T5 | 12W 960 lumen 87 cm / T5 | 16W 1280 lumen 117 cm / T5 | 20W 1600 lumen 150 cm / T5
2800 K | - | - | - | - | -
4500 K | TU 5645 | TU 5646 | TU 5647 | TU 5648 | TU 5649
6000 K | - | - | - | - | -
| 799 Ft | 999 Ft | 1 399 Ft | 1 649 Ft | 1 990 Ft

Slim LED lámpa IP65 védettséggel
230V, 20W - 50W ULTRA lapos kivitel

| 20W 1600 lumen <--> 60 cm | 40W 3200 lumen <--> 120 cm | 50W 4150 lumen <--> 150 cm
2800 K | - | - | -
4500 K | OT 6692 | OT 6695 | OT 6698
6000 K | OT 6691 | OT 6694 | OT 6697
| 1 990 Ft | 3 090 Ft | 4 490 Ft

1 990 Ft-tól

Slim LED lámpa IP20 védettséggel
230V, 10W - 50W ULTRA lapos kivitel

Mennyezetre, oldalfalra vagy bútorvilágítónak

1 349 Ft-tól

| 10W 800 lumen <--> 30 cm | 20W 1660 lumen <--> 60 cm | 40W 3320 lumen <--> 120 cm | 50W 4150 lumen <--> 150 cm
2800 K | OT 6673 | OT 6676 | OT 6679 | -
4500 K | OT 6672 | OT 6675 | OT 6678 | OT 6681
6000 K | - | OT 6674 | - | -
| 1 349 Ft | 1 889 Ft | 3 249 Ft | 4 990 Ft

1 629 Ft

Slim alumínium led profil - Fedél nélkül!
Max. 8mm széles Led szalagokhoz, 1 méter

8 mm

rögzítése:
kétoldalú szalaggal,
szerelőtalppal,
csavarral vagy
akár szilikonnal

529 Ft/m

8902 0000  Natúr alu profil, festhető (1m) 529,-
8902 0020  Eloxált alu profil, nem festhető (1m) 649,-
8906 0038  Csúsztatható opál fedél 189,-
8906 0039  Csúsztatható matt fedél 159,-
8906 0016  Csúsztatható átlátszó fedél 149,-
8908 0022  Végzáró szett 2db/csomag 119,-
8927 0019  Szerelőtalp 2db / szett  199,-

Corner alumínium led profil - Fedél nélkül!
Max. 10mm széles Led szalagokhoz, 1 méter

8 mm 10mm

Surface alumínium led profil - Fedél nélkül!
Max. 10mm széles Led szalagokhoz, 1 méter

699 Ft/m

rögzítése:
rugalmas vagy
merev
szerelőtalppal

7726 0000  Natúr alu profil, festhető (1m) 699,-
7726 0020  Eloxált alu profil, nem festhető (1m) 899,-
7728 0022  Végzáró szett 2db/csomag 119,-
7626 0000  Szerelőtalp merev 15mm  149,-
7638 0000  Szerelőtalp rugalmas 22mm  199,-
7635 0000  Toldó elem 50mm  169,-

Trio 45° alumínium led profil - Fedél nélkül!
Max. 10mm széles Led szalagokhoz, 1 méter

849 Ft/m

949 Ft/m

rögzítése:
sarokba csavarral
süllyesztve ragasztóval

8304 0000  Natúr alu profil, festhető (1m) 849,-
8304 0020  Eloxált alu profil, nem festhető (1m) 1 099,-
8315 0022  Végzáró szett 2db/csomag 119,-
7626 0000  Szerelőtalp merev 15mm  149,-
7638 0000  Szerelőtalp rugalmas 22mm  199,-
7635 0000  Toldó elem 50mm  169,-

Groove alumínium led profil - Fedél nélkül!
Max. 10mm széles Led szalagokhoz, 1 méter

9102 0020  Eloxált alu profil, nem festhető (1m) 949,-
9104 0022  Végzáró szett 2db/csomag 119,-

Micro 10 alumínium led profil üveg polcokhoz
Max. 10mm széles Led szalagokhoz, és 6mm vastag üveghez, 1 méter

659 Ft/m

7620 0000  Natúr alu profil, festhető (1m)659,-
7620 0020  Eloxált alu profil, nem festhető (1m)899,-
7649 0022  Végzáró szett 2db/csomag 119,-
7626 0000  Szerelőtalp merev 15mm  149,-
7638 0000  Szerelőtalp rugalmas 22mm  199,-
7635 0000  Toldó elem 50mm  169,-

10mm széles fedelek alumínium led profilokhoz
1 méter hosszban, 3 féle színben és 3 féle kivitelben

1 499 Ft/m

max. 6mm-es
üveg vagy plexi
polcok, táblák
megvilágítására

6853 0020  Eloxált alu profil, nem festhető (1m)1 499,-
6855 0022  Végzáró szett 2db/csomag (ezüst) 119,-

További profilcsaládok széles választéka vár!
Falba süllyeszthető mélyített kivitel, lépcsővilágítások csúszásgátlóval, polc és táblavilágítók, vitrin és gardrob világítás, stb.

159 Ft-tól

surface corner trio groove slim

7624 0038  Csúsztatható opál fedél   189,-
7624 0039  Csúsztatható matt fedél 159,-
7624 0016  Csúsztatható átlátszó fedél 179,-
7632 0038  Pattintható opál fedél 499,-
7632 0000  Pattintható átlátszó fedél 419,-
7629 0000  Lencse átlátszó fedél 1 299,-

BELTÉRI FÉMHÁZAS IP21 LED TÁPEGYSÉG
DC 12V fémházas tápegységek beltéri használatra

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
SG-C15 | 15W / 1,2A | 1 190 Ft
AC 6104 | 24W / 2A (85*50*34mm) | 899 Ft
ML-3394 | 25W / 2,1A (85*58*33mm) | 799 Ft
AC 6121 | 36W / 3A (85*37*34mm) | 1 099 Ft
AC 6105 | 60W / 5A (110*78*38mm) | 1 699 Ft
ML-3118 | 100W / 8A (160*98*42mm) | 1 990 Ft
ML-3119 | 200W / 16A (200*97*44mm) | 3 190 Ft

IP20 IP21

beltéri
alkalmazásra

BELTÉRI PVC IP21 LED TÁPEGYSÉG
DC 12V hálózati tápegységek beltéri használatra

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
AC 6120 | 18W / 1,5A (85*50*34mm) | 699 Ft
AC 6101 | 24W / 2A (85*50*34mm) | 799 Ft
AC 6102 | 36W / 3A (115*47*34mm) | 1 299 Ft
AC 6103 | 60W / 5A (122*55*34mm) | 1 499 Ft
AC 6119 | 80W / 6,5A (120*60*40mm) | 2 199 Ft

BELTÉRI SLIM IP20 LED TÁPEGYSÉG
DC 12V fémházas tápegységek beltéri használatra

1 749 Ft-tól

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
AC 6131 | 60W / 5A (170*45*38mm) | 1 749 Ft
AC 6132 | 100W / 8,5A (190*48*38mm) | 2 290 Ft
AC 6133 | 150W / 12,5A (207*63*43mm) | 2 690 Ft
AC 6134 | 250W / 20A (228*71*43mm) | 4 290 Ft
AC 6135 | 360W / 30A (228*71*43mm) | 5 190 Ft

A 250W és 360W-os driverek ventillátorral szerelve!

VÍZMENTES IP67 LED TÁPEGYSÉG
DC 12V fémházas tápegységek IP67 védettséggel

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
SG-F-15-12 | 15W/1,25A | 1 790 Ft
ML-3121 | 30W/2,5A (220*30*20) | 1 890 Ft
ML-3122 | 60W/5A (205*45*35) | 2 990 Ft
ML-3588 | 80W/6,6A (180*70*45) | 3 990 Ft

IP67

kültéri és beltéri
alkalmazásra

Led szalag toldók, betápok, DC csatlakozók
8mm vagy 10mm-es IP20 beltéri LED szalagok toldásához, betáplálásához

Kiegészítők Led szalagokhoz
most verhetetlen árakon!
A készlet erejéig!

DC csatlakozó APA
pl. tápról az RGB vezérlőbe
AC 6610

59 Ft-tól

Cikkszám | Leírás | Nettó ár Ft / db
OT 5151 | Toldó (SMD 3528) | 59 Ft
OT 5152 | Toldó (SMD 5050) | 59 Ft
AC 6608 | Toldó RGB (SMD 5050) | 69 Ft
AC 6619 | Sarok toldó (SMD 3528) | 109 Ft
AC 6620 | Sarok toldó (SMD 5050) | 109 Ft
AC 6621 | Sarok toldó RGB (SMD 5050) | 109 Ft
AC 6615 | Betáp flexi csatlakozó (SMD 3528) | 139 Ft
AC 6616 | Betáp flexi csatlakozó (SMD 5050) | 139 Ft
AC 6614 | Betáp flexi csatlakozó RGB (SMD 5050) | 139 Ft
AC 6610 | DC csatlakozó (APA) pl. tápról az RGB vezérlőbe | 99 Ft
AC 6611 | DC csatlakozó (ANYA) pl. LED szalagra betápnak | 99 Ft

DC csatlakozó ANYA
pl. led szalagra betápnak
AC 6611

Kifutó termék
A készlet erejéig!

LED szalagok / IP20 beltéri felhasználásra
12V DC, 5 méter/tekercs, 120°

Cikkszám | Telj. | Fényáram | LED | Szín | Méret | Véd. | Nettó ár
ST 4703 | 4,8W /m | 240 lm /m | 60 LED /m | 2700K | SMD 2835 | IP20 | 159 Ft/m
ST 4700 | 4,8W /m | 240 lm /m | 60 LED /m | 4500K | SMD 2835 | IP20 | 159 Ft/m
ST 4702 | 4,8W /m | 240 lm /m | 60 LED /m | 6000K | SMD 2835 | IP20 | 159 Ft/m
ST 4201 | 7,2W /m | 360 lm /m | 30 LED /m | 6000K | SMD 5050 | IP20 | 199 Ft/m
ST 4311 | 7,2W /m | 504 lm /m | 30 LED /m | RGB | SMD 5050 | IP20 | 299 Ft/m
ST 4711 | 9,6W /m | 480 lm /m | 120 LED /m | 2700K | SMD 2835 | IP20 | 349 Ft/m
ST 4740 | 9,6W /m | 480 lm /m | 120 LED /m | 4500K | SMD 2835 | IP20 | 349 Ft/m
ST 4710 | 9,6W /m | 480 lm /m | 120 LED /m | 6000K | SMD 2835 | IP20 | 349 Ft/m
ST 4208 | 14,4W /m | 720 lm /m | 60 LED /m | 2700K | SMD 5050 | IP20 | 249 Ft/m
ST 4827 | 14,4W /m | 720 lm /m | 60 LED /m | 4500K | SMD 5050 | IP20 | 339 Ft/m
ST 4807 | 14,4W /m | 720 lm /m | 60 LED /m | 6000K | SMD 5050 | IP20 | 339 Ft/m
ST 4312 | 14,4W /m | 1008 lm /m | 60 LED /m | RGB | SMD 5050 | IP20 | 379 Ft/m
ST 4903 | 12W /m | 840 lm /m | 120 LED /m | 4500K | SMD 3014 | IP20 | 399 Ft/m
ST 4763 | 16,5W /m | 825 lm /m | 204 LED /m | 2800K | SMD 2835 | IP20 | 629 Ft/m
ST 4762 | 16,5W /m | 825 lm /m | 204 LED /m | 4500K | SMD 2835 | IP20 | 629 Ft/m
ST 4761 | 16,5W /m | 825 lm /m | 204 LED /m | 6000K | SMD 2835 | IP20 | 629 Ft/m

LED szalagok / IP54 kültéri és beltéri felhasználásra
12V DC, 5 méter/tekercs, 120°

Cikkszám | Telj. | Fényáram | LED | Szín | Méret | Véd. | Nettó ár
ST 4733 | 4,8W /m | 240 lm /m | 60 LED /m | 2700K | SMD 3528 | IP54 | 229 Ft/m
ST 4731 | 4,8W /m | 240 lm /m | 60 LED /m | 4500K | SMD 3528 | IP54 | 229 Ft/m
ST 4732 | 4,8W /m | 240 lm /m | 60 LED /m | 6000K | SMD 3528 | IP54 | 229 Ft/m
ST 4840 | 14,4W /m | 720 lm /m | 60 LED /m | 2700K | SMD 5050 | IP54 | 429 Ft/m
ST 4841 | 14,4W /m | 720 lm /m | 60 LED /m | 4500K | SMD 5050 | IP54 | 429 Ft/m
ST 4839 | 14,4W /m | 720 lm /m | 60 LED /m | 6000K | SMD 5050 | IP54 | 429 Ft/m
ST 4316 | 14,4W /m | 1008 lm /m | 60 LED /m | RGB | SMD 5050 | IP54 | 479 Ft/m
ST 4303 | 7,2W /m | 360 lm /m | 30 LED /m | RGB | SMD 5050 | IP65 | 299 Ft/m
ST 4315 | 7,2W /m | 504 lm /m | 30 LED /m | RGB | SMD 5050 | IP54 | 359 Ft/m

229 Ft-tól

24V-os RGB LED szalag / IP20 beltéri felhasználásra
24V DC, 5 méter/tekercs, 120°

599 Ft/m

24V
AC/DC

Cikkszám | Telj. | Fényáram | LED | Szín | Méret | Véd. | Nettó ár
ST 4861 | 14,4W /m | 720 lm /m | 60 LED /m | RGB | SMD 5050 | IP20 | 599 Ft/m

Infra RGB vezérlő
Infra vezérlő RGB LED szalagok vezérléséhez

RF Touch / RGB vezérlő
RF vezérlő RGB LED szalagok vezérléséhez

AC 6303
12V / 72W / 3 x 2A
IP20 védettség
16 vezérlő gomb

789 Ft

AC 6307
12-24V / 72W - 144W / 3 x 2A
IP21 védettség
44 vezérlő gomb

1 249 Ft

4 790 Ft

AC 6315
12-24V / 216W - 432W / 3 x 6A
IP20 védettség
Touch pad mini vezérlő

Innovatív világítástechnikai megoldások

Fali TOUCH pad, RGB vezérlő
Süllyesztett vezérlő RGB LED szalagokhoz

Beépítő doboz fali vezérlőkhöz
Szögletes hátoldalú vezérlők beépítéséhez

Fali "DIMMER" fényerőszabályzó
Süllyesztett dimmer LED szalagokhoz

3 490 Ft

AC 6319
IP20 védettség
12-24V / 144W - 288W / 3 x 4A
Touch pad vezérlő, 85*85*40mm

LED dimmer Touch pad
LED szalagokhoz és LED panelekhez

3 299 Ft

11076
IP20 védettség
Szögletes hátololdalú Touch padok akár téglafalba való beépítéséhez ajánljuk.
Méret: 80*80*47mm

AC 6320
IP20 védettség
12-24V / 120W - 240W / 10A
Touch pad vezérlő, 85*85*40mm

RGB vezérlő 72W Touch pad
RGB LED szalagokhoz és LED panelekhez

4 490 Ft

LED DIMMER, fényerőszabályzó
LED szalagok szabályzásához

4 990 Ft

SG-ZJ-TOUCH- D-1	(135*75*55mm)
DC12-24V / 216W - 432W / 2 x 6A
Touch RF dimmer beépített jelerősítővel. 256 fényerőszabályzás vagy 10 szint

SG-C1-RGB	(84*52*12mm)
DC12-24V / 72W / 3 x 2A
Touch RGB Controller + RF távirányító
16 millió szín, fényerő és sebesség állítás

1 549 Ft

AC 6302
IP20 védettség
12-24V / 96W - 192W / 8A
3 gombos vezérlő, 80*55*30mm

MENNYEZETI LED vészvilágító
220-240V AC / IP20

SÜLLYESZTHETŐ LED vészvilágító
220-240V AC / IP20

8 490 Ft

8 990 Ft

WW 7203
Mennyezeti, oldalfali LED EXIT lámpa
2W / IP20 / 6000K
3,6V / 900mAh Ni-Cd
3 óra üzemidő
Méret: 330*230*40mm

10db

WW 7204
Felületre szerelhető LED EXIT lámpa
2W / IP20 / 6000K
3,6V / 900mAh Ni-Cd
3 óra üzemidő
Méret: 330*225*60mm

WW 7205
Felületbe süllyeszthető LED EXIT lámpa
2W / IP20 / 6000K
3,6V / 900mAh Ni-Cd
3 óra üzemidő
Méret: 330*225*60mm

SÜLLYESZTETT inverteres LED lámpa
220-240V AC / IP20

WW 7206
Felületbe süllyeszthető LED EXIT lámpa
2W / IP20 / 6000K
3,6V / 900mAh Ni-Cd
3 óra üzemidő
Méret: 355*215*80mm

6 490 Ft

WW 7210
Süllyeszthető inverteres LED lámpa
3W / 280lm / IP20 / 6000K
3,2V / 1800mAh Ni-Cd
3 óra üzemidő
Méret:

Slim Light Led vészvilágító
220-240V AC 50-50 Hz, IP42

3 990 Ft

GR-8/Leds
Kapcsolóval váltható üzemmód
(Állandó vagy készenléti üzem)
12 LED, 40lm / 100lm, IP42
3,6V / 600mAh Ni-Cd
1,5 óra üzemidő, 2,7W / 3VA
Méret: 240*90*44mm

20db

Led beépíthető emergency lámpa
230V/ IP21, menekülési útvonal megvilágítása

Átkapcsolható állandó vagy készenléti üzemű vészvilágítási lámpák

Weather Light Led vészvilágító
220-240V AC 50-50 Hz, IP65

Easy Light Led vészvilágító
220-240V AC 50-50 Hz, IP40

Karnyújtásnyira Öntől

5 990 Ft

6 190 Ft

GR-1935/15L
Kapcsolóval váltható üzemmód
(Állandó vagy készenléti üzem)
40lm / 105lm, IP65, 3W / 3,3VA
3,6V / 600mAh Ni-Cd
1,5 óra üzemidő
Méret: 313*118*66mm

GR-310/12L/180/A
Kapcsolóval váltható üzemmód
(Állandó vagy készenléti üzem)
15LED, 38lm / 100lm, IP40
3,6V / 1Ah Ni-Cd
3 óra üzemidő, 2,7W / 3VA
Méret: 353*143*57mm

12db

16db

Led vészvilágítók matrica szettel
230V, IP21, 4h, állandó üzemű, 800mAh Ni-Cd

3 459 Ft-tól

92EL3LED
Süllyeszthető emergency LED lámpa
3W / IP21 / 3000K
3,7V / 2000mAh Li-ion
3 óra üzemidő
Méret: Ø140*20mm
Kivágási méret: Ø55mm

9 590 Ft

Led kijáratjelző
230V/ IP21, oldalra nyíl

Led kijáratjelző
230V/ IP21, le nyíl

Állandó üzemű
oldalfalra

9XL101BLED		(246*76*51mm)
18 LED / IP21 / 6500K / 4 óra3 459 Ft
9XL101CLED		(327*76*53mm)
24 LED / IP21 / 6500K / 4 óra4 199 Ft

Led kijáratjelző
230V/ IP21, EXIT

Led kijáratjelzők
230V, IP21, 3h, 800mAh Ni-Cd

6 569 Ft

3 690 Ft

9XL3114   (220*260*22mm)
3W / 7 szuperfényes SMD LED
Akkumulátor: 3,6V / 300mAh
Működés: 3 óra
Energiaosztály: A ++ A
Garancia: 3 év

9XL5113   (220*260*22mm)
3W / 7 szuperfényes SMD LED
Akkumulátor: 3,6V / 300mAh
Működés: 3 óra
Energiaosztály: A ++ A
Garancia: 3 év

9XL3115   (220*260*22mm)
3W / 7 szuperfényes SMD LED
Akkumulátor: 3,6V / 300mAh
Működés: 3 óra
Energiaosztály: A ++ A
Garancia: 3 év

9AL3116   (380*210*50mm)
1,5W / IP21 / 3h / le mutató nyíl6 569,-
9AL3117   (380*210*50mm)
1,5W / IP21 / 3h / oldalra nyíl6 569,-

Élvilágítós LED kijáratjelzők ragasztható piktogramokkal
3 óra állandó üzemű, 900mAh, Ni-Cd, 230V

EXIT-01-J  (felületre vagy függesztve)
13 x LED, 3h / 2,4V / 350 x 335 x 30mm 6 490,-
EXIT-02-J  (oldalfalra)
8 x LED, 3h / 2,4V / 240 x 150 x 25mm 6 990,-
EXIT-03-J  (felületre vagy süllyesztve/függesztve)
18 x LED, 3h / 3,6V / 350 x 335 x 30mm 9 590,-

Cikkszám

EXIT-01-J

EXIT-02-J

EXIT-03-J

RS FÉNYCSŐ gyújtó
G13, Ø21,5 x 40,3mm, 25db/doboz

Foglalat ÁTALAKÍTÓ E40-ről
240V, E40-ről, E27-re

Foglalat ÁTALAKÍTÓ G24-ről
240V, G24-ről, E27-re

Foglalat ADAPTER 2*E27
240V, 1 foglalatból, 2 E27 foglalat

59Ft-tól

OS-01028
4-65, 80W59 Ft
OS-07118
4-22, 24W69 Ft

149Ft

192168   (78*45mm)
Átalakító E40 --> E27

329Ft

192169   (78*50mm)
Átalakító G24 --> E27

279Ft

Cikkszám
99198
Adapter: 1db E27 foglalatból, 2db E27 foglalat

Foglalat ÁTALAKÍTÓ E27-ről
240V, E27-ről E14-re, GU10-re vagy G9-re

Foglalat ÁTALAKÍTÓ E14-ről
240V, E14-ről E27-re vagy GU10-re

Foglalat ÁTALAKÍTÓ GU10-ről
240V, GU10-ről E27-re vagy E14-re

290Ft

Cikk. | Telj. | Nettó ár
63647 | E27 -ről --> E14 -re | 290 Ft
63616 | E27 -ről --> GU10 -re | 290 Ft
63654 | E27 -ről --> G9 -re | 290 Ft

Cikk. | Telj. | Nettó ár
63630 | E14 -ről --> E27 -re | 290 Ft
63661 | E14 -ről --> GU10 -re | 290 Ft

Cikk. | Telj. | Nettó ár
63623 | GU10 -ről --> E27 -re | 290 Ft
63609 | GU10 -ről --> E14 -re | 290 Ft

Műanyag NORMÁL foglalat
E27 / E14, 240V, max. 60W

Műanyag CSILLÁR foglalat
E27 / E14, 240V, max. 60W

119 Ft-tól

E27 KERÁMIA foglalat
E27, 240V, 180 °C

69Ft-tól

99Ft-tól

Cikkszám | Leírás | Nettó
D.3004 | Normál E14, fekete | 99 Ft
D.3004B | Normál E14, fehér | 99 Ft
D.3005 | Normál E27, fekete | 109 Ft
D.3005B | Normál E27, fehér | 129 Ft

Cikkszám | Leírás | Nettó
D.3027B | Csillár E14, fehér | 119 Ft
D.3027 | Csillár E14, fekete | 119 Ft
D.3006 | Csillár E27, fekete | 149 Ft
D.3006B | Csillár E27, fehér | 149 Ft

Cikkszám | Leírás | Nettó
GXOS046 | Sima foglalat | 69 Ft
GXOS047 | Szerelőtalppal | 89 Ft
GXOS048 | Menetes szárhoz | 89 Ft
D.3008 | Függeszthető | 329 Ft

/200db

E27 egyenes mennyezeti,
oldalfali foglalat
E27 / 240V, max. 60W

E27 foglalat sorkapoccsal
E27 / 240V, max. 60W

Kerámia foglalat
GU10 / 240V vagy GU5,3 / 12V

59Ft

Cikkszám
0690 H
E27 / 60W fehér egyenes foglalat
csom.egység: 1 / 200

Cikkszám
0513055555
E27 / 60W fekete foglalat sorkapoccsal
csom.egység: 1 / 10

ML-4571
GU5.3 (MR16) foglalat59 Ft
ML-4572
GU10 foglalat59 Ft

LED panelek
230V / IP20

LED panel fehér kerettel
- 170-260V / 180°/ IP20
- 595 x 595 x 7mm

eddigi legjobb
Led panel ajánlata

2019

Rendelési egység 5db/csomag.
Az ajánlat kizárólag a készlet erejéig érvényes!

Rendelési egység
5 db/csomag

Kiegészítők / LED panel rögzítéséhez
Függeszték 4x1 méter acél sodrony

Függeszték
4x1 méter + rögzítő kitt
OT 5182
749 Ft

Falon kívüli szereléshez kiemelő keret
Mennyezetre vagy oldalfalra

1200 x 300mm
Kiemelő keret, mennyezetre vagy oldalfalra történő szereléshez
OT 5197
2 990 Ft

600 x 600mm
Kiemelő keret, mennyezetre vagy oldalfalra történő szereléshez
ML-1072
1 990 Ft

Extra  áron

Kiemelt
akció

| 40W 3600 lumen | 60W 5400 lumen
2700 K | 017788
4200 K | 017789 | 823010
6500 K | 017790
| 3 990 Ft

A+

A készlet erejéig!

5db

5db/doboz

rendelési egység

45W / LED Panel
1200 x 300-as méretben / IP20

7 790 Ft

45W

panel

| 45W 3600 lumen 1195 x 295mm
2800 K | DL 2377
4500 K | DL 2376
6000 K | DL 2375

Rendelési egység

2db/csomag

Kiegészítők / LED panel rögzítéséhez
Rugó rögzítő kitt

559 Ft

Rugós rögzítéshez
4db-os szett
OT 5188
559 Ft

A lámpatestek beépített Led fényforrással vannak szerelve!

SODRONYOS függesztő készlet 1. típusú

ML-1382
Sodronyos függesztő készlet 1
4x1 méter acél sodrony
4db csap
4db tipli csavarral
799 Ft

Minőségi acélból készült

FÉM függesztő készlet sodronyhoz
Sodronyos rögzítéshez

ML-7634
4db fém függesztő sodronyos rögzítéshez490 Ft

RUGÓS rögzítő készlet
Álmennyezeti szereléshez

ML-5444
4db rugós rögzítő álmennyezeti szereléshez490 Ft

BEÉPÍTHETŐ kerek MINI LED panelek
230V, IP20

899 Ft-tól

| 6W 390 lumen <--> Ø 120 mm | 12W 780 lumen <--> Ø 170 mm | 18W 1170 lumen <--> Ø 225 mm | 24W 1625 lumen <--> Ø 299 mm
2800 K | DL 2436 | DL 2439 | DL 2336 | DL 2443
4500 K | DL 2435 | DL 2438 | DL 2440 | DL 2442
| 899 Ft | 1 190 Ft | 1 399 Ft | 2 990 Ft

| 6W 390 lumen <-> 120*120 mm | 12W 780 lumen <-> 167*167 mm | 18W 1170 lumen <-> 225*225 mm | 24W 1625 lumen <-> 300*300 mm
2800 K | DL 2449 | DL 2452 | DL 2349 | DL 2456
4500 K | DL 2448 | DL 2451 | DL 2453 | DL 2455
| 899 Ft | 1 190 Ft | 1 399 Ft | 2 990 Ft

BEÉPÍTHETŐ szögletes MINI LED panelek
230V, IP20

IP40 Kerek beépíthető Led panel
230V, 28W

IP44 RGB mennyezeti LED lámpa 2700K + RGB
220-240V / Ø90 * 50mm

2 539 Ft

3 790 Ft

<--> Ø 220 mm 28W 2500 lm
99LED964 WW
99LED964
99LED964 CW
2 539 Ft

2700 K

4000 K

6400 K

RGB + 2700K színhőmérsékletű süllyesztett kivitelű LED lámpa IP44 védettséggel. A tartozék vezérlő választható RGB színmódokat és fényerőszabályzási lehetőséget is biztosít. Kivágási méret: Ø 72mm
Rendelési szám: 400385
Teljesítmény: 7W
Színhőmérséklet: RGB + 2700K
Fényáram: 430lm

IP44 Kerek Led panelek
230V, 5W-12W-18W, 4000K

Beépíthető
kivitel

IP65 Kerek Led panelek, fürdőszobai fővilágításnak is kiváló
230V AC, 5W-10W-18W, 4000K, 3 év garancia

969 Ft-tól

IP44 védettség

Ø90/21mm 5W 400lm | Ø175/21mm 12W 960lm | Ø225/21mm 18W 1440lm
99LED609 IP44 | 99LED611 IP44 | 99LED617 IP44
969 Ft | 1 859 Ft | 2 299 Ft

2 949 Ft-tól

Cikkszám
99LED609-IP65
5W, 400lm, 4000K, IP65, Ø90*27mm
99LED611-IP65
10W, 800lm, 4000K, IP65, Ø150*27mm
99LED617-IP65
18W, 1440lm, 4000K, IP65, Ø225*27mm

2 949 Ft

4 649 Ft

6 559 Ft

Kerek MINI LED panelek multi rögzítéssel
230V, IP20

1 699 Ft-tól

A lámpatest kialakítása lehetőséget ad a felületre történő rögzítésre vagy akár süllyesztett beépítésre is egyaránt.

| 12W 940 lumen <--> Ø 200 mm | 18W 1500 lumen <--> Ø 250 mm
4500 K | DL 2649 | DL 2652
| 1 699 Ft | 2 099 Ft

Felületre rögzítve vagy
süllyesztve is szerelhető!

| 12W 940 lumen <-> 200*200 mm | 18W 1500 lumen <-> 250*250 mm
4500 K | DL 2661 | DL 2664
| 1 699 Ft | 2 099 Ft

Szögletes MINI LED panelek multi rögzítéssel
230V, IP20

Felületre szerelhető kerek MINI LED panelek
230V, IP20, 120°

1 259 Ft-tól

| 12W 840 lumen <--> Ø 174 mm | 18W 1260 lumen <--> Ø 225 mm | 24W 1680 lumen <--> Ø 300 mm
2700 K | 99XLED626 | 99XLED623 | 99XLED628
4000 K | 99XLED625 | 99XLED622 | 99XLED627
Nettó ár | 1 259 Ft | 1 539 Ft | 2 499 Ft

Működtetéssel
együtt!

2

ÉV
GARANCIA

Kerek

Szögletes

Felületre szerelhető MINI LED panelek
230V, IP20, 150°

| 12W 960 lumen <--> Ø 172 mm | 18W 1440 lumen <--> Ø 225 mm | 24W 1920 lumen <--> Ø 300 mm | 12W 960 lumen <-> 167*167 mm | 18W 1440 lumen <-> 220*220 mm | 24W 1920 lumen <-> 295*295 mm
2800 K | DL 2246 | DL 2236 | DL 2250 | DL 2254 | DL 2242 | DL 2258
4500 K | DL 2245 | DL 2247 | DL 2249 | DL 2253 | DL 2255 | DL 2257
6000 K | - | - | - | - | - | -
| 1 790 Ft | 2 190 Ft | 3 890 Ft | 1 790 Ft | 2 190 Ft | 3 890 Ft

150 °

Mennyezeti Led panelek
A LED panel egy tökéletes, innovatív világítási megoldás otthona, irodája világításához. Formai és teljesítménybeli kialakításának köszönhetően tökéletesen illeszkednek minden mennyezethez, elváráshoz, akár kerek vagy szögletes kivitelben.
A LED panel egyik előnye, hogy egyenletes fényt bocsátanak ki a teljes világító felületen.

2 190 Ft-tól

18W 1440 lumen <--> Ø210 x 30mm | 24W 1800 lumen <--> Ø285 x 30mm
ML-5397 | ML-5398
2 190 Ft | 2 790 Ft

Műszaki adatok:
Teljesítmény: 6W-tól, 24W-ig
Anyaga: Fém ház
Védettségi osztály: IP20
Bemeneti feszültség: AC 170-265V
Forma: Kerek vagy szögletes
Elhelyezése: Felületre történő szerelés

kerek

18W 1440 lumen <--> 210 x 30mm | 24W 1800 lumen <--> 285 x 30mm
ML-5393 | ML-5394
2 190 Ft | 2 990 Ft

szögletes

Felületre szerelhető kerek LED lámpa
230V, IP20, 15W - 24W

| 15W 1200 lumen Ø 248 * 45 mm | 24W 2250 lumen Ø 310 * 56 mm
2800 K | DL 2272 | DL 2275
4500 K | DL 2271 | DL 2274
6000 K | - | -
| 1 990 Ft | 3 149 Ft

| 8W 640 lumen Ø 160 * 48 mm | 12W 900 lumen Ø 160 * 48 mm | 24W 1800 lumen Ø 240 * 50 mm
2800 K | DL 2282 | DL 2285 | DL 2288
4500 K | DL 2281 | DL 2284 | DL 2287
6000 K | DL 2280 | - | DL 2286
| 1 690 Ft | 1 899 Ft | 3 490 Ft

Felületre szerelhető kerek IP65 LED lámpa
230V, IP65 védettség

1 690 Ft-tól

LED lámpa IP65 védettséggel
230V, IP65, 20W, 350*125mm

Csillogó hatású süllyesztett LED lámpa
230V, IP20, rugós telepítés

2 299 Ft

Ragyogó hatású süllyesztett LED lámpa
230V, IP20, rugós telepítés

2 989 Ft

8 590 Ft

20300539
Mennyezetre vagy oldalfalra rögzíthető LED lámpatest poros, nedves helyekre. 20W / 1650lm / 4000K / Ø350x125mm

24W
1800 lumen

95GLOSS24
Csillogó hatású
beépíthető design LED lámpa
24W / 1800lm / 6500K / Ø220x20mm

Mennyezeti LED lámpa
230V, IP20, 4000K

Mennyezeti SLIM LED lámpa
230V, IP20, 4000K

95BRILLIANCE24
Ragyogó hatású
beépíthető design LED lámpa
24W / 1800lm / 6500K / Ø220x20mm

2 239 Ft-tól

Ø250mm 12W 960lm | Ø350mm 24W 1920lm
95LITE12 LED | 95LITE24 LED
2 239 Ft | 3 689 Ft

3 149 Ft-tól

Ø290/65mm 20W 1400lm | Ø390/65mm 32W 2400lm | Ø480/62mm 42W 2950lm
95TRACYLED20 | 95TRACYLED32 | 95TRACYLED42
3 149 Ft | 5 449 Ft | 8 169 Ft

3 899 Ft-tól

280*280*65mm 20W 1400lm | 330*330*65mm 32W 2400lm
95TRACYLEDS20 | 95TRACYLEDS32
3 899 Ft | 5 769 Ft

Mennyezeti LED lámpa | Mennyezeti LED lámpa beépített mozgásérzékelővel
AC 220-240V, Ø 320 * 113mm, 120°, IP65

IP védett OVÁL LED lámpa
230V, IP54, 8W

3 390 Ft-tól

Beépített
szenzor

| 13W 1050 lumen Mennyezeti | 13W 1050 lumen Mozgásérzékelő
3000 K | - | -
4000 K | DL 2813 | DL 2815
6400 K | - | -
| 3 390 Ft | 4 690 Ft

160*90*51mm

Waterproof

DL 2803 --->  2700 K
DL 2802 --->  4500 K
8W  | 600 lumen  |  160 * 90 * 51mm
Ovál LED lámpa Fehér  |  IP54

Mozgásérzékelős LED lámpa
230V, IP20, 360°-os szenzor

IP65 KÜLTÉRI lámpatest
230V/ E27 max.60W, IP65, UV álló

ARA IP54 LED lámpa
230V, IP54, PC, 120°

Kiemelt   ajánlat!

1 990 Ft/db

Sensor series

Ø295x70mm

DL 2806 --->  2700 K
DL 2805 --->  4500 K
18W  | 1260 lumen  |  Ø295*70mm
360° PIR (Infra) érzékelő  |  IP20

E27

D.3173
E27 / max. 60W, fehér / átlátszó lámpa
(225 x 225 x 104mm) IP65

GXLS 200

24W / 4200K / 2500lm
84 Led (Ø 300 x 95 mm)

Lena hajólámpa
230V, E27, IP44, max. 60W

Lena hajólámpa
230V, E27, IP44, max. 100W

ARA E27 lámpatest
230V, IP54, PC, 2xE27 foglalattal

Vega kültéri lámpatest
230V, E27, IP44, max. 100W, kerek

469 Ft

849 Ft

LL-HL60 ovál
E27, max 60W, fém rács

LL-HL100 kerek
E27, max 100W, műanyag rács

2xE27

GXIZ 160

3 190 Ft

2 x E27 / max. 2 x 25W
(Ø 300 x 95 mm)

LL-VEGA100
E27, max 100W, kerek

1 099 Ft

IP44 dekoratív LED lámpa
220-240V, 35 cm

350 mm

IP44 LED tükörvilágítás 3 rögzítési móddal
220-240V, króm színű 50 cm-es lámpa

Felületre

20900289
IP44 védettség LED lámpa ezüst színben. Mennyezetre vagy oldalfalra.
8W / 600lm / 4000K / 350x75x66mm

Oldalfalra

Tükörlapra

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
20200182 | 5,5W / 300 lm / 3000K / 500x39x110mm | 6 890 Ft

Mozdulatvezérelhető LED tükörvilágítás
220-240V, MULTI szinhőmérséklet

8 690 Ft-tól

LED pultvilágító lámpa
220-240V, 599x55x27mm

599 mm

ON/OFF

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
20200186 | 7,5W / 540 lm / Multi / 395x38x61mm | 8 690 Ft
20200187 | 9,5W / 725 lm / Multi / 595x38x56mm | 11 990 Ft

A lámpatestet a kezünk mozgásával kapcsolhatjuk illetve vezérelhetjük a színhőmérsékletét. A beállított színhőméséklet memorizálásra kerül, a következő állításig.
Multi színhőmérséklet: 3000K / 4500K / 6500K

Kapcsolóval és 1,8m hosszú hálózati kábelel
10W / 700lm / 400K / 599x55x27mm 20900282   FEHÉR
20900284   TITÁN

4 290 Ft

Érintéssel kapcsolható tölthető LED pultvilágító
3,7V Li-ion akku, 10cm vagy 30cm méretben

Mozgásérzékelős tölthető LED pultvilágító
3,7V Li-ion akku, 10cm vagy 30cm méretben

| 0,8W 50 lumen <--> 97*76*19mm | 2W 200 lumen <--> 305*64*19mm
4 000 K | 27700025 | 27700026
| 1 690 Ft | 2 690 Ft

Szenzoros LED szekrényvilágítás
Tartozék 4db AAA elem

Szenzoros LED szekrényvilágítás
Tartozék 3db AAA elem

| 0,8W 50 lumen <--> 97*76*19mm | 2W 200 lumen <--> 305*64*19mm
4 000 K | 27700027 | 27700028
| 2 190 Ft | 3 190 Ft

Kapcsolható LED szekrényvilágítás
Tartozék 3x3db AAA elem

1 890 Ft

400083
Az alkonykapcsoló illetve a nyitás és mozgásérzékelő be-ki kapcsolja a világítást 0,7W / 18lm / 12500K / 194x27x23mm

1 449 Ft

400081
Az alkonykapcsoló illetve a nyitás és mozgásérzékelő be-ki kapcsolja a világítást 0,5W / 12lm / 12500K / 92x92x25mm

400136
3db érintéssel kapcsolható LED lámpa + kétoldalú ragasztó és elemek
3x0,5W / 3x8lm / 12500K / 68x68x25mm

LED fiókvilágítás szett
2x3db LR44 elem

LED szekrényvilágítás szett
230V, 3000K - 4000K - RGB

899 Ft

4 790 Ft-tól

400084
A fiók vagy ajtó nyitására automatikusan kapcsoló LED lámpa. A csomag 2 lámpát és 2 nyitásérzékelőt tartalmazza
2x0,25W / 2x15lm / 6500K / 63x28x23mm

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
400077 | 8,5W / 450 lm / 3000K / Ø 70x14mm | 4 790 Ft
400078 | 8,5W / 450 lm / 4000K / Ø 70x14mm | 4 790 Ft
400079 | 7W / 70 lm / RGB / Ø 70x14mm | 5 690 Ft

Elemes dimmelhető LED irányfény
Működtetés: 4db AAA elem

Elemes LED lépcső világító lámpa
Működtetés: 3db AAA elem

Elemes LED polcvilágító lámpa szett
Működtetés: 3db AA elem

3 090 Ft

400161
Dimmelhető elemes LED irányfény. A rögzítési pontoknak köszönhetően bárhol fixálható és rögzíthető, akár oldalfalon vagy éjjeli szekrényen, stb.. Tartozék: 4db AAA elem 1W / 50lm / 4000K / 267x90mm

27700024
Szenzoros LED lépcső világító lámpa mozgásézékelővel és alkonykapcsolóval.  Tartozék: 3db AAA elem, kétoldalú ragasztó
0,25W / 10lm / 4000K / 87x70x36mm

3 890 Ft

27700029
Érintéssel, majd távirányítóval kapcsolható LED polcvilágító lámpa. Tartozék: 3db AA elem, kétoldalú ragasztó
3x0,06W / 3x30lm / 4000K / 78x36mm

SPOT üveg mennyezeti lámpatest LEDes oldalvilágítással
Az ajánlat fényforrást nem tartalmaz!
220-240V AC / IP20

1 090 Ft

Műszaki adatok:
Beépített Led: 15db Led / 3,5W / 280lm / 4500K
Anyaga: Üveg + alumínium
Védettségi osztály: IP20
Alkalmazható fényforrás: GU10 / MR16
Méretek: Ø90 x 25mm
Üveg vastagsága: 10mm

Rendelési számok:
Szögletes: ML-1144
Külső méret: 90 x 90 x 25mm
Kivágási méret: Ø 65mm

Rendelési számok:
Kerek: ML-1147
Külső méret: Ø 90 x 25mm
Kivágási méret: Ø 65mm

SPOT üveg mennyezeti lámpatest GU10-es vagy MR16 fényforráshoz
Az ajánlat fényforrást nem tartalmaz!

Fekete: ML-1222

Fehér: ML-1224

Fix spot lámpatest 2db/doboz
GU10, MR16 foglalatú fényforrásokhoz IP20

99 Ft/db-tól

Fekete: ML-1223

Fehér: ML-1228

649 Ft

Műszaki adatok:
Anyaga: Üveg + alumínium
Keret színe: fekete vagy fehér
Védettségi osztály: IP20
Ajánlott fényforrás: GU10 / MR16
Méretek: Ø90 x 25mm / 90 x 90 x 25mm
Üveg vastagsága: 10mm

2 db
doboz

Ø 72 mm

Foglalat nélkül szállítjuk!

Fehér 2 db/doboz Ø 80*29mm | inox 2 db/doboz Ø 80*29mm | króm 2 db/doboz Ø 80*29mm
OT 5070 | OT 5071 | OT 5072
99 Ft/db | 139 Ft/db | 139 Ft/db

Billenthető spot lámpatest 2db/doboz
GU10, MR16 foglalatú fényforrásokhoz IP20

149 Ft/db-tól

Fehér 2 db/doboz Ø 83*29mm | inox 2 db/doboz Ø 83*29mm | króm 2 db/doboz Ø 83*29mm
OT 5170-N | OT 5171-N | OT 5172-N
149 Ft/db | 199 Ft/db | 199 Ft/db

229 Ft/db-tól

fehér 2 db/doboz 83**83*29mm | inox 2 db/doboz 83**83*29mm | króm 2 db/doboz 83**83*29mm
OT 5076 | OT 5077 | OT 5078
229 Ft/db | 249 Ft/db | 249 Ft/db

LED irányfény
240V , IP20

Szenzoros LED irányfény
240V , IP20, 40lm

00166
Dugaljba dugható irányfény 0,3W

LED irányfény csatlakozóval
240V , alkonykapcsolóval

7000H
Dugaljba dugható
alkonykapcsolós
irányfény 0,8W

LED irányfény USB csatlakozóval
240V , alkonykapcsolóval

2 490 Ft

2 079 Ft

7024H
Led irányfény mozgásérzékelővel.
Automatikus ki - be kapcsolás.

2 690 Ft

1 490 Ft

27700023
Led irányfény alkonykapcsolóval és földelt csatlakozó aljzattal.
0,4W / 20lm / 1500K / 90x68mm

LED irányfény csatlakozóval
240V , IP20

27700019
Led irányfény alkonykapcsolóval és 2db USB csatlakozóval.
0,4W / 5lm / 1500K / Ø90x67mm

LED irányfény mozgásérzékelővel
240V , alkonykapcsolóval

27700021
Led irányfény alkonykapcsolóval és 2db USB csatlakozóval.
0,4W / 5lm / 1500K / 85x85x66mm

3db

1 390 Ft

P3308
Led irányfény 2P+F földelt csatlakozó aljzattal fehér színben

27700009
Elemes működésű Led irányfény alkonykapcsolóval és mozgásérzékelővel. Tartozék: 3db AA elem
0,35W / 8lm / 2700K / Ø112x36mm

27700015
Elemes működésű Led irányfény alkonykapcsolóval és mozgásérzékelővel. Tartozék: 3db AAA elem
0,6W / 35lm / 5700K / 90x90x21mm

2 év gyártói
garancia

100°-os
fényterülés

IP65

SMD Led fényvetők
10W fehér ház / IP65 védettséggel

499 Ft-tól

CLASSIC LINE 1 SOROZAT
Magas minőségű IP65 slim fényvetők

Fehér ház

10W 850 lumen
FL 5762
FL 5761
FL 5760
599 Ft

100 °

2700 K
4500 K
6000 K

499 Ft

CLASSIC LINE 2 / fekete és fehér házzal
SMD Slim Led fényvetők IP65 védettséggel

679 Ft-tól

Fekete ház

10W 850 lumen | 20W 1700 lumen | 30W 2550 lumen | 50W 4250 lumen | 100W 8500 lumen
FL 5823 | FL 5826 | FL 5829 | FL 5832 | -
FL 5822 | FL 5825 | FL 5828 | FL 5831 | FL 5837
FL 5821 | FL 5824 | FL 5827 | FL 5830 | FL 5836
679 Ft | 1 399 Ft | 2 299 Ft | 3 149 Ft | 5 299 Ft

4500 K

6000 K

10W 850 lumen | 20W 1700 lumen | 30W 2550 lumen | 50W 4250 lumen | 100W 8500 lumen
FL 5803 | FL 5806 | FL 5809 | FL 5812 | -
FL 5802 | FL 5805 | FL 5808 | FL 5811 | FL 5817
FL 5801 | FL 5804 | FL 5807 | FL 5810 | FL 5816
679 Ft | 1 399 Ft | 2 299 Ft | 3 149 Ft | 5 499 Ft

Classic / fekete házzal
SMD Slim Led fényvetők 4500K színhőmérséklettel IP66

| 50W 4000 lumen Fekete ház
2800 K | -
4500 K | FL 5715
6000 K | -
| 2 290 Ft

EXTRA áron

2 290 Ft

Vízmentes LED fényvető
230V , IP65, 4000K

Világmárka
EXTRA áron
A készlet erejéig!

30W 2400 lumen | 50W 4000 lumen | 100W 8800 lumen
- | - | -
OS-05242 | OS-05280 | OS-05303
- | - | -
4 990 Ft | 6 990 Ft | 24 990 Ft

2 990 Ft-tól

Prémium / fehér házzal
SMD Slim Led fényvetők 4500K színhőmérséklettel IP65

| 150W 15000 lumen Fehér ház
2800 K | -
4500 K | FL 5787
6000 K | -
| 15 490 Ft

5 év gyártói
garancia

150°-os
fényterülés

SMD Led fényvető PIR érzékelővel
10W - 20W - 30W / IP66 védettséggel

15 490 Ft

IP66 védettség
*PIR szenzor IP44

IP66

+

Műszaki adatok

150°-os fényterülés
Class 1 érintésvédelmi osztály
IP66 / IP44 védettség
240V
2800K vagy 4500K
CRI: Ra (80)
2 év gyártói garancia
25,000 h várható élettartam
-20C° - +40C°

10W 800 lumen | 20W 1600 lumen | 30W 2400 lumen
FL 5490 | FL 5493 | FL 5496
- | - | -
1 790 Ft | 2 690 Ft | 3 590 Ft

2800 K
4500 K

2 890 Ft-tól

IP65 védettség
*PIR szenzor IP44

Classic line 2 sensor / fekete és fehér házzal
SMD Mozgásérzékelős slim Led fényvetők IP65 védettséggel

10W 850 lumen | 20W 1700 lumen | 30W 2550 lumen | 50W 4250 lumen
FL 5855 | FL 5858 | FL 5861 | -
FL 5854 | FL 5857 | FL 5860 | FL 5863
FL 5853 | FL 5856 | FL 5859 | FL 5862
2 890 Ft | 3 990 Ft | 5 490 Ft | 6 890 Ft

10W 850 lumen | 20W 1700 lumen | 30W 2550 lumen | 50W 4250 lumen
FL 5843 | FL 5846 | FL 5849 | FL 5852
FL 5842 | FL 5845 | FL 5848 | FL 5851
FL 5841 | FL 5844 | FL 5847 | FL 5850
2 890 Ft | 3 990 Ft | 5 490 Ft | 6 890 Ft

Hordozható Led fényvető
Akkumulátoros kivitel, autós adapterrel IP65

6 290 Ft

10W  4500K
800 lumen
Hordozható Led fényvető
FL 5406
6 290 Ft

8 790 Ft

20W  4500K
1700 lumen
Hordozható Led fényvető
FL 5407
8 790 Ft

biztonságos csatlakozás

IP65 vezetékösszekötő doboz
Sorkapcsozva, 3x1mm2-es vezetékhez

Vízmentes tömszelencés kábelcsatlakozók
IP65 védettség

Csatlakozó védőburkolat ip44
Műanyag, kék színben

629 Ft-tól

Cikkszám
CSTBOX
IP65, PA6.6, PG9 tömszelencével

CST1
IP65, 3x1mm2 PA6.6, PG9629 Ft
CST25
IP65, 3x2,5mm2 PA6.6, MG20899 Ft

LED fényvetők

529 Ft

Cikkszám
VD
IP44, PE, 90 * 210 * 90mm, kék

SMD állványos Led fényvetők, fekete házzal
220-240V / IP65,
1,5 - 2,5 méter hálózati kábel

7 159 Ft-tól

SMD hordozható Led fényvetők, fekete házzal
220-240V / IP65, 4000K
1,5 méter H05RR-F 3*1mm2 hálózati kábellel

4 390 Ft-tól

2db

Cikkszám | Leírás | Színhő. |  | Nettó ár
47008 | 1*20W    1800lm | 4000 K | 2 db | 7 159 Ft
47009 | 2*20W 2x1800lm | 4000 K | 2 db | 10 590 Ft

Cikkszám | Leírás | Színhő. |  | Nettó ár
7006H | 10W 900lm | 4000 K | 10 db | 4 390 Ft
7007H | 20W 1800lm | 4000 K | 10 db | 5 190 Ft

SMD akkumulátoros hordozható Led fényvető
100-240V / SMD Led chip, IP65, 6500K

Szolár Led fényvetők távirányítóval
220-240V, IP65

5 179 Ft

| 25W 500 lumen 3,2V / 5,5Ah | 40W 800 lumen 3,2V / 11Ah | 60W 1200 lumen 3,2V / 11Ah
6 000 K | FL 5460 | FL 5461 | FL 5462
| 6 449 Ft | 9 290 Ft | 13 190 Ft

6 449 Ft-tól

8106H
10W / 620lm / 6500K / IP65 / 110°
Hordozható, akkumulátoros LED fényvető, szivargyújtó csatlakozóval 7,4V / 2200 mAh
Töltési idő kb. 5 óra, 3 óra világítás

Szolár Led közvilágítási lámpák távirányítóval
220-240V, IP65

11 990 Ft-tól

| 40W 890 lumen 3,2V / 15Ah 490 * 240 * 65mm | 60W 990 lumen 3,2V / 20Ah 650 * 250 *65mm
6 500 K | SL 9135 | SL 9136
| 11 990 Ft | 15 490 Ft

Falmosó Led lámpa
LED Chip IP67

| 9W 720 lumen 30*60*50mm | 12W 960 lumen 50*60*50mm
2700 K | WW 7126 | WW 7128
| 7 490 Ft | 9 290 Ft

15 990 Ft

Spot falmosó Led lámpa
3W / IP67 védettséggel, 495x58x50mm

3W 240 lumen <--> 495*58*50
WW 7123
-
-
4 490 Ft

3000 K
4500 K
6000 K

E27-es stekklámpa pvc ráccsal
230V/ E27 / max. 60W / IP20

Led fénycsöves stekklámpa
230V / 5W - 8W / IP20
a LED-ek nem cserélhetőek!

1 979 Ft-tól

Led stekklámpa kapcsolóval
240V / 7W / IP54

1 879 Ft

90926
5W  / 5m H05VV-F 2x0,75mm21 979 Ft
6908H
8W  / 5m H05RN-F 2x0,75mm22 199 Ft

6902H
230V, E27 / max. 60W, PVC rács
5méter H05RN-F 3x1mm2 kábellel
IP20 védettség

0090960505

220-240V / 7W / 320lm / 6500K
5méter H05RN-F 2x1,0mm2,
IP54 védettség

3 329 Ft

1. csomag
Led vészvilágítók ajándék 1000V-os készlettel
Az ajándék 1db    1000V szigetelt készlettel  2250298

7

Ajándék
1000V-os készlettel

akciós csomagár
ajándék 1000V-os készlettel

79 800 Ft

20 db * 3 990 Ft =

IP44 Hermes kapcsoló család
250V, IP44, 10A, ABS/PC

IP44 Hermes csatlakozó aljzatok
250V, IP44, 16A, ABS/PC

IP44 Hermes kombinált kapcsolók
250V, IP44, 10-16A, ABS/PC

4db

469 Ft-tól

999 Ft-tól

Cikkszám | Méret | Nettó ár / db
0331-02 | Egypólusú / alternatív kapcsoló | 469 Ft/db
0332-02 | Csillár kapcsoló | 519 Ft/db
0333-02 | Kétpólusú kapcsoló | 539 Ft/db
0336-02 | Nyomó kapcsoló lámpajellel | 519 Ft/db
0337-02 | Nyomó kapcsoló csengőjellel | 519 Ft/db
0338-02 | Kereszt kapcsoló | 649 Ft/db
0341-02 | Egypólusú kapcsoló élvilágítós | 759 Ft/db
0342-02 | Csillár kapcsoló élvilágítós | 959 Ft/db
0343-02 | Kétpólusú kapcsoló élvilágítós | 899 Ft/db
0347-02 | Csengő nyomó élvilágítós | 829 Ft/db

Cikkszám | Méret | Nettó ár / db
0324-01 | Dugalj átlátszó fedéllel | 499 Ft/db
0324-02 | Dugalj fehér fedéllel | 499 Ft/db
0325-01 | Dupla dugalj átlátszó fedéllel | 799 Ft/db
0325-02 | Dupla dugalj fehér fedéllel | 799 Ft/db
0326-01 | Hármas dugalj átlátszó fedéllel | 1 399 Ft/db
0326-02 | Hármas dugalj fehér fedéllel | 1 399 Ft/db

Cikkszám | Méret | Nettó ár / db
0327-11 | 101 / 106 kapcsoló + 2P+F dugalj átlátszó fedéllel | 999 Ft/db
0327-12 | 101 / 106 kapcsoló + 2P+F dugalj fehér fedéllel | 999 Ft/db
0327-21 | 101 / 106 kapcsoló + 2x2P+F dugalj átlátszó fedéllel | 1 399 Ft/db

IP55  Magas  védettségi  szint  a  legalacsonyabb  piaci  áron!

IP55 Aquant uv álló kapcsoló család
250V, IP55, 10A, ABS+TPE/PA, IK07, világosszürke színben.
A szerelvények belső mechanizmusa önkioltó anyagból készült!

IP55 Aquant uv álló csatlakozó aljzatok
250V, IP55, 16A, ABS+TPE/PA, IK07, világosszürke

1 529 Ft-tól

Cikkszám | Méret | Nettó ár / db
1201-10 | Egypólusú / alternatív kapcsoló | 1 529 Ft/db
1202-10 | Csillár kapcsoló | 1 859 Ft/db
1203-10 | Kétpólusú kapcsoló | 1 799 Ft/db
1204-10 | Nyomó kapcsoló lámpajellel | 1 859 Ft/db
1205-10 | Nyomó kapcsoló csengőjellel | 1 859 Ft/db
1206-10 | Kereszt kapcsoló | 1 990 Ft/db
1208-10 | Dupla nyomó kapcsoló / redőny nyomó | 1 990 Ft/db

Cikkszám | Méret | Nettó ár / db
1244-10 | Csapfedeles dugalj (2P+F) | 1 529 Ft/db
1245-10 | Csapfedeles dupla dugalj (2x2P+F) | 2 990 Ft/db
1246-10 | Csapfedeles hármas dugalj (3x2P+F) | 4 390 Ft/db

IP65  Magasabbra helyeztük a lécet!

IP65 Aquant kapcsoló család
250V, IP65, 10A, ABS+TPE, IK07, világosszürke

IP65 Aquant csatlakozó aljzatok
250V, IP65, 16A, ABS+TPE, IK07, világosszürke

Cikkszám | Méret | Nettó ár / db
1201-65 | Egypólusú / alternatív kapcsoló | 2 690 Ft/db
1202-65 | Csillár kapcsoló | 2 990 Ft/db
1203-65 | Kétpólusú kapcsoló | 3 290 Ft/db
1204-65 | Nyomó kapcsoló lámpajellel | 2 990 Ft/db
1205-65 | Nyomó kapcsoló csengőjellel | 2 990 Ft/db
1206-65 | Kereszt kapcsoló | 3 590 Ft/db
1208-65 | Dupla nyomó kapcsoló / redőny nyomó | 4 390 Ft/db

Cikkszám | Méret | Nettó ár / db
1244-65 | Csapfedeles dugalj (2P+F) | 2 690 Ft/db
1245-65 | Csapfedeles dupla dugalj (2x2P+F) vízszintes | 4 390 Ft/db
1254-65 | Csapfedeles dupla dugalj (2x2P+F) függőleges | 4 390 Ft/db
1246-65 | Csapfedeles hármas dugalj (3x2P+F) | 6 890 Ft/db

Az IP65-ös védettséget a precízen integrált tömszelencék biztosítják!

Multimédia elosztók falon kívüli és süllyesztett kivitelben!

Felületre szerelhető Multimédia elosztók fehér ajtóval
400V, IP40, szerelőlappal és kalapsínnel

Süllyesztett Multimédia elosztók fehér ajtóval
400V, IP30, szerelőlappal és kalapsínnel

12 890 Ft-tól

Cikkszám | Méret | Nettó ár
2505-20 | 2 x 12 M (360 x 434 x 105) | 16 290 Ft
2506-20 | 3 x 12 M (354 x 560 x 107) | 20 990 Ft

EP-2011-00   (358 x 329 x 94mm)
Multimédia elosztó 1/14 modul12 890,-
EP-2012-00   (358 x 478 x 94mm)
Multimédia elosztó 2/28 modul22 890,-
EP-2013-00   (358 x 603 x 94mm)
Multimédia elosztó 3/42 modul28 590,-
EP-2014-00   (358 x 728 x 94mm)
Multimédia elosztó 4/56 modul35 690,-

ABS elosztó szekrények
690V / max.800A / IP65, szerelőlappal

halogénmentes elosztó szekrények
180°-ban nyitható ajtóval

cca. 15%
árcsökkenés a
korábbi akciós árakhoz képest

4 499 Ft-tól

Fém falon kívüli elosztószekrények
1000V / max. 1250A, szerelőlappal, IP65

Szenzációs

ajánlatok

4 529 Ft-tól

Cikkszám | Méret magas | széles | mély | Nettó ár
53025 | 250 x 250 x 150mm | 4 529 Ft
53026 | 250 x 300 x 150mm | 5 149 Ft
53030 | 300 x 250 x 150mm | 5 149 Ft
53031 | 300 x 400 x 200mm | 7 899 Ft
53040 | 400 x 300 x 200mm | 7 899 Ft
53044 | 400 x 400 x 200mm | 9 490 Ft
53041 | 400 x 500 x 200mm | 11 390 Ft
53050 | 500 x 400 x 200mm | 11 390 Ft
53051 | 400 x 600 x 200mm | 13 179 Ft
53060 | 600 x 400 x 200mm | 13 179 Ft
53066 | 600 x 600 x 200mm | 18 349 Ft
53070 | 700 x 500 x 200mm | 17 990 Ft
53080 | 800 x 600 x 250mm | 25 169 Ft

Cikkszám | Méret | Nettó ár
5312030130 | 300 x 200 x 130mm | 4 499 Ft
5312535150 | 350 x 250 x 150mm | 5 169 Ft
5313040170 | 400 x 300 x 170mm | 6 839 Ft
5313040220 | 400 x 300 x 220mm | 7 649 Ft
5313550190 | 500 x 350 x 190mm | 9 729 Ft
5314050240 | 500 x 400 x 240mm | 10 639 Ft
5314060190 | 600 x 400 x 200mm | 11 409 Ft

cca. 9%
árcsökkenés a
korábbi akciós árakhoz képest

IP40 Elegant falon kívüli elosztók  3mm falvastagság, 2 ponton plombálható

2 ponton
plombálható

Akár 10mm2 vezetéket is bekötheted

8 modultól ilyen

PE + N  sín

90° és 120°-ban
nyitható ajtó

Új cikkszám | Régi cikkszám | Méret | Nettó ár
2401-01 | 0661-00 | 5 modul | 999 Ft
2402-01 | 0663-00 | 8 modul | 1 390 Ft
2403-01 | 0665-00 | 12 modul | 1 890 Ft
2404-01 | 0667-00 | 18 modul | 3 290 Ft
2405-01 | 0669-00 | 24 modul | 3 990 Ft
2407-01 | 0654-00 | 36 modul (2x18) | 5 899 Ft
2406-01 | 0670-00 | 36 modul (3x12) | 6 249 Ft
2408-01 | 0675-00 | 54 modul (3x18) | 14 289 Ft

3 mm falvastagság,
stabil tartás

IP40 Elegant süllyesztett elosztók  2mm falvastagság, plombálható az ajtó alatt

Kategóriájában a Legjobb!

Lengyel gyártás!

Új cikkszám | Régi cikkszám | Méret | Nettó ár
2411-01 | 0643-10 | 5 modul | 999 Ft
2412-01 | 0645-10 | 8 modul | 1 390 Ft
2413-01 | 0621-10 | 12 modul | 1 890 Ft
2414-01 | 0649-10 | 18 modul | 3 290 Ft
2415-01 | 0655-10 | 24 modul | 3 990 Ft
2417-01 | 0653-10 | 36 modul (2x18) | 6 590 Ft
2416-01 | 0657-10 | 36 modul (3x12) | 6 590 Ft

IP65 Galant vízmentes UV álló elosztók
IP65, RAL 7035 szürke

IK 08
PE + N  sín

Cikkszám | Leírás | Méret | Nettó ár
1600-01 | 3 modul | 100 * 175 * 105mm | 2 890 Ft
1601-01 | 4 modul | 147 * 217 * 117mm | 4 590 Ft
1602-01 | 8 modul | 235 * 217 * 117mm | 5 490 Ft
1603-01 | 12 modul | 307 * 217 * 117mm | 6 690 Ft
1604-01 | 18 modul | 432 * 291 * 160mm | 12 690 Ft
1605-01 | 26 modul (2x13) | 305 * 410 * 160mm | 14 990 Ft
1606-01 | 36 modul (2x18) | 432 * 464 * 160mm | 22 990 Ft
1607-01 | 42 modul (3x14) | 323 * 563 * 160mm | 27 690 Ft
1608-01 | 54 modul (3x18) | 432 * 638 * 160mm | 43 890 Ft
1609-01 | 72 modul (4x18) | 432 * 878 * 160mm | 62 990 Ft
0260-03 | Zárszerkezet vízmentes elosztóhoz 2db kulccsal |  | 3 690 Ft

Ajtó alatt
plombálható

2 mm falvastagság

Kiselosztó doboz ajtó nélkül
Műanyag, IP40

179 Ft-tól

Falon kívüli kieselosztók ajtó nélkül
Műanyag

Süllyesztett IP40 lakás elosztók
IP40 | Zext

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
60106 | 1 modul | 179 Ft
60107 | 2 modul | 249 Ft
60108 | 3 - 4 modul | 269 Ft

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
ED4-FK | 4 modul | 399 Ft
ED8-FK | 8 modul | 699 Ft

Rendelési egység
10 db/csomag

ML-P/T-6 6 modul, süllyesztett399,-
ML-P/T-8 8 modul, süllyesztett599,-

Ipari dobozok széles választéka,
egyenesen a Lengyel gyártótól!

Kötődoboz kúpos kábelbevezetővel, csavaros fedéllel
400V, IP55 - IP65, 650°C, RAL 7035 szürke, IK 07

Cikkszám | Méret (mm) | Kivezetések | Védettség |  | Nettó ár Ft / db
0223-04 | 92 * 92 * 50 | 4 db | IP 55 | 20 db | 399,-
0222-04 | 108 * 108 * 58 | 6 db | IP 55 | 8 db | 429,-
2701-02 | 129 * 129 * 61 | 7 db | IP 55 | 1 db | 709,-
2703-02 | 130 * 95 * 58 | 8 db | IP 55 | 1 db | 659,-
0233-04 | 133 * 133 * 64 | 6 db | IP 55 | 6 db | 849,-
0252-04 | 133 * 133 * 83 | 6 db | IP 55 | 6 db | 569,-
2705-02 | 156 * 95 * 58 | 8 db | IP 55 | 1 db | 929,-
2707-02 | 198 * 139 * 82 | 8 db | IP 55 | 1 db | 1 299,-
0227-04 | 158 * 118 * 94 | 6 db | IP 55 | 6 db | 659,-
0227-14 | 158 * 118 * 94 | 6 db | IP 55 | 6 db | 659,-
0238-14 | 172 * 172 * 75 | 8 db | IP 55 | 3 db | 990,-
2711-02 | 198 * 163 * 80 | 10 db | IP 65 | 1 db | 1 649,-
0231-04 | 196 * 196 * 78 | 8 db | IP 55 | 1 db | 1 149,-
2716-02 | 249 * 198 * 81 | 10 db | IP 55 | 1 db | 1 990,-
2724-02 | 342 * 282 * 165 | 7 db | IP 55 | 1 db | 6 690,-

Kötődoboz merev oldalfallal, csavaros fedéllel
400V, IP55 - IP65, 650°C, RAL 7035 szürke, IK 07

389 Ft-tól

Magasított kötődobozok, csavaros fedéllel
400V, IP55, 650°C, RAL 7035 szürke, IK 07

Cikkszám | Méret (mm) |  | Védettség | Nettó ár Ft / db
2701-00 | 105 * 105 * 66 | 1 db | IP 65 | 819,-
2703-00 | 110 * 75 * 59 | 1 db | IP 65 | 769,-
2705-00 | 135 * 74 * 72 | 1 db | IP 65 | 990,-
0251-04 | 135 * 135 * 58 | 9 db | IP 55 | 389,-
0250-04 | 135 * 135 * 62 | 6 db | IP 55 | 459,-
2707-00 | 170 * 105 * 82 | 1 db | IP 65 | 1 199,-
2708-00 | 170 * 105 * 112 | 1 db | IP 65 | 1 490,-
2711-00 | 170 * 135 * 85 | 1 db | IP 65 | 1 390,-
2712-00 | 170 * 135 * 107 | 1 db | IP 65 | 1 549,-
2716-00 | 220 * 170 * 86 | 1 db | IP 65 | 2 190,-
2717-00 | 220 * 170 * 107 | 1 db | IP 65 | 2 629,-
2720-00 | 220 * 220 * 126 | 1 db | IP 65 | 3 990,-
2719-00 | 270 * 220 * 106 | 1 db | IP 65 | 3 690,-
2723-00 | 313 * 253 * 115 | 1 db | IP 65 | 5 249,-
2724-00 | 313 * 253 * 165 | 1 db | IP 65 | 6 149,-
2725-00 | 340 * 270 * 106 | 1 db | IP 65 | 6 259,-
2726-00 | 340 * 270 * 165 | 1 db | IP 65 | 7 290,-

IP65 Kikönnyített kötődoboz
400V, IP65, 650°C, ABS, RAL 7035 szürke

829 Ft-tól

Cikkszám | Méret (mm) |  | Védettség | Nettó ár Ft / db
2704-00 | 110 * 75 * 90 | 1 db | IP 65 | 829,-
2713-00 | 170 * 135 * 145 | 1 db | IP 65 | 2 189,-
2718-00 | 220 * 170 * 146 | 1 db | IP 65 | 3 289,-
2721-00 | 270 * 220 * 168 | 1 db | IP 65 | 4 590,-

5 129 Ft-tól

Cikkszám | Méret (mm) | Kivezetések száma | Védettség | Nettó ár Ft / db
0271-00 | 180 * 330 * 130 | 14 | IP 65 | 5 129,-
0272-00 | 330 * 330 * 130 | 18 | IP 65 | 7 139,-

Kötődobozok, átlátszó fedéllel
400V, IP65, 650°C, RAL 7035 szürke, IK 07

1 069 Ft-tól

Cikkszám | Méret (mm) | Kivezetések száma | Védettség | Nettó ár Ft / db
2703-01 | 110 * 75 * 59 | - | IP 65 | 1 069,-
2701-01 | 105 * 105 * 66 | - | IP 65 | 1 079,-
2705-01 | 135 * 74 * 72 | - | IP 65 | 1 269,-
2707-01 | 170 * 105 * 82 | - | IP 65 | 1 539,-
2712-01 | 170 * 135 * 107 | - | IP 65 | 1 969,-
2716-01 | 220 * 170 * 86 | - | IP 65 | 2 899,-

Süllyesztett kötődobozok
400V, IP40, 650°C, RAL 2012

129 Ft-tól

kötő és elágazó dobozok!

Perforált szerelvénydobozok
IP20, hőálló 650 °C

18 Ft-tól

Cikkszám | Méret (mm) | Kivitel | Védettség | Gyüjtő (db/csomag) | Nettó ár Ft / db
0260-01 | 89 * 89 * 50 | - | IP 40 |  | 129,-
0261-01 | 95 * 95 * 50 | - | IP 40 | 30 db/cs | 149,-
0262-01 | 105 * 105 * 50 | - | IP 40 | 24 db/cs | 169,-
0263-01 | 130 * 100 * 70 | - | IP 40 | 14 db/cs | 279,-
0264-01 | 185 * 185 * 70 | - | IP 40 | 5 db/cs | 569,-
0261-00 | 95 * 95 * 50 | Gipszkarton | IP 40 | 30 db/cs | 269,-
0262-00 | 105 * 105 * 50 | Gipszkarton | IP 40 | 24 db/cs | 279,-

Gipszkarton szerelvénydobozok
IP20, hőálló 650 °C

92 Ft-tól

Cikkszám | Leírás | Méret (mm) | Gyüjtő (db/zsák) | Nettó
5201H | Sorolható 60-as | Ø 60*41 | 100 db | 18 Ft
18331 | Dupla szerelvénydoboz | 145*75*45 | 10 db | 92 Ft
18332 | Hármas szerelvénydoboz | 218*75*45 | 40 db | 100 Ft

Kötődobozok ip67 védettséggel
4db tömszelence + sorkapocs, RAL7035

990 Ft-tól

A.0035	(50 db/csomag)
75*75*33mm, 5db 4x4mm2 sorkapocs,
4db PG16 tömszelencével, IP67 990,-
A.0036	(20 db/csomag)
97*97*47mm, 5db 4x6mm2 sorkapocs,
4db PG21 tömszelencével, IP67 2 190,-

Perforált műanyag kötődobozok
IP20, fedéllel, hőálló 650 °C

67 Ft-tól

Cikkszám | Leírás | Méret (mm) | Gyüjtő (db/zsák) | Nettó
5202H | Gipszkarton 60-as | Ø 60*45 | 100 db | 92 Ft
5200H | Gipszkarton mély 60-as | Ø 60*60 | 100 db | 116 Ft
1927405 | Gipszkarton kötődoboz | 80*80*45 | 100 db | 149 Ft
1927404 | Gipszkarton kötődoboz | 100*100*45 | 100 db | 179 Ft

Kötődoboz kúpos kábelbevezetővel
400V, IP44, 650°C, RAL 7035 szürke

Cikkszám | Méret (mm) | Kivezetések | Gyüjtő (db/csomag) | Nettó ár Ft / db
0240-04 | Ø 65 * 35 | 4 | 20 db/cs | 139,-
0241-04 | Ø 80 * 40 | 4 | 20 db/cs | 169,-
0245-04 | 70 * 70 * 40 | 6 | 12 db/cs | 199,-
0242-04 | 80 * 80 * 42 | 4 | 12 db/cs | 199,-
0243-04 | 110 * 110 * 52 | 6 | 9 db/cs | 399,-

Könnyített szerelődobozok
IP54, hőálló 650 °C

84 Ft-tól

Cikkszám | Leírás | Méret (mm) | Hőálló | Nettó
25865 | Műa. kötődoboz fedéllel | 100*100 | - | 67 Ft
25866 | Műa. kötődoboz fedéllel | 150*150 | - | 176 Ft
5353H | Perf. kötődoboz fedéllel | 80*80*50 | 650°C | 188 Ft
5354H | Perf. kötődoboz fedéllel | 100*100*50 | 650°C | 208 Ft
5361H | Perf. kötődoboz fedéllel | 150*150*50 | 650°C | 292 Ft

Cikkszám | Méret (mm) | Gyüjtő (db/zsák) | Nettó
5229H | 85*45 | 50 db | 84 Ft
5232H | 75*75 | 40 db | 104 Ft
5221H | 85*85 | 40 db | 136 Ft
5233H | 100*100 | 50 db | 160 Ft

Süllyesztett földelt dugalj IP20
230V / 16A / fehér

Minden ami     !

199 Ft/db

Rendelési szám
DW-25896
2P+F / 16A / 230V / IP20,
Süllyesztett dugalj, fehér színben
A készlet erejéig csak:199,-

Wave süllyesztett kapcsoló család
250V, 10A/16A, fehér, IP20, 10db/doboz

A teljes GAO termékpaletta megtalálható kínálatunkban, amit kedvező áron, a gyártói listaárból adott kedvezménnyel biztosítunk SZÁMODRA!

business line kapcsoló család
250V, 10A/16A, fehér, IP20, felületre szerelhető hátlapos kivitel,
10db/doboz

259 Ft-tól

Cikkszám | Leírás | Nettó
3275H | 2P+F csatlakozó aljzat | 259 Ft
3274H | 2*2P+F csatlakozó aljzat | 569 Ft
3277H | Váltókapcsoló | 299 Ft
3276H | Csillárkapcsoló | 379 Ft
0502H | Fényerőszabályzó 50-300W | 1 879 Ft

it water IP54 falon kívüli kapcsoló család
250V, 10A/16A, IP54, 10db/doboz

Kapcsolók már

Dugaljak már

309 Ft-tól

Cikkszám | Leírás | Nettó
0316H | Váltókapcsoló hátlappal | 369 Ft
0315H | Csillárkapcsoló hátlappal | 349 Ft
0323H | Nyomókapcsoló hátlappal | 399 Ft
0310H | 2P+F csatlakozó aljzat | 309 Ft
0311H | 2*2P+F  dupla csatlakozó aljzat | 509 Ft
0312H | 3*2P+F  3-as csatlakozó aljzat | 749 Ft
0313H | 4*2P+F  4-es csatlakozó aljzat | 919 Ft
0314H | 2P+F csatlakozó + váltókapcsoló | 969 Ft

299 Ft-tól

Led fényerőszabályzó kapcsoló  IP20 Süllyesztett kivitel, 0-100W

0W - 100W

7 990 Ft

Kizárólag Led fényforrásokhoz!

Cikkszám | Leírás |  | Nettó
9853H | 2P+F csatlakozó aljzat | 10 | 299 Ft
9854H | 2*2P+F csatlakozó aljzat | 5 | 689 Ft
9852H | Nyomó kapcsoló N101 | 10 | 489 Ft
9851H | Kétpólusú kapcsoló 102 | 10 | 589 Ft
9850H | Csillárkapcsoló 105 | 10 | 529 Ft
9855H | Váltókapcsoló 106 | 10 | 329 Ft

Tapétavédő keretek
Univerzális 131 x 131 x 3mm

Fehér színben

1407-10 + 1471-00  (70 x 70 x 31mm)
230V / ~50Hz, 0 ~ 100W,
max. 10 Led fényforrás csatlakoztatható
hagyományos szerelvénydobozba építhető,
fehér színben, kerettel7 990,-

Krém színben

1407-11 + 1471-01   (70 x 70 x 31mm)
230V / ~50Hz, 0 ~ 100W,
max. 10 Led fényforrás csatlakoztatható
hagyományos szerelvénydobozba építhető,
krém színben, kerettel7 990,-

Tapétavédő keretek 2 modul széles
Univerzális 131 x 203 x 3mm

Cikkszám | Méret (mm) | Színes | Nettó ár Ft / db
2100-00 | 131 * 131 * 3 | Fehér | 149,-
2100-02 | 131 * 131 * 3 | Átlátszó | 169,-
2100-01 | 131 * 131 * 3 | Krém | 199,-
2100-04 | 131 * 131 * 3 | Barna | 199,-
2100-08 | 131 * 131 * 3 | Grafit | 299,-
2100-07 | 131 * 131 * 3 | Szatén | 299,-
2100-06 | 131 * 131 * 3 | Ezüst | 299,-

Cikkszám | Méret (mm) | Színes | Nettó ár Ft / db
2100-20 | 131 * 203 * 3 | Fehér | 399,-
2100-22 | 131 * 203 * 3 | Átlátszó | 399,-
2100-21 | 131 * 203 * 3 | Krém | 399,-
2100-24 | 131 * 203 * 3 | Barna | 399,-
2100-28 | 131 * 203 * 3 | Grafit | 499,-
2100-27 | 131 * 203 * 3 | Szatén | 499,-
2100-26 | 131 * 203 * 3 | Ezüst | 499,-

Digitális fogyasztásmérő köztes csatlakozóaljzat
240V, IP20, LCD

Mechanikus napi időkapcsoló
230V / 16A / 3680W fehér, IP20

Mechanikus napi időkapcsoló
230V / 16A / 3600W fehér, IP20

Digitális heti időkapcsoló
230V / 3680W / IP20

2 569 Ft

709 Ft

0786H
3 különböző információ kijelzése
(kWh; pillanatnyi felvett teljesítmény (W); eltelt idő)

0765H

Legkissebb kapcsolási idő: 30 perc
48 ki-be kapcsolás naponta, MINI

Mechanikus napi időkapcsoló
250V / 16A / 3680W fehér, IP44

Fi-relé csatlakozó aljzattal
230V / 16A / 30mA, max. 3680W, IP44

0744H

809 Ft

Legkissebb kapcsolási idő: 15 perc
96 ki-be kapcsolás naponta

Csapfedeles aljzat kapcsolóval
250V / 16A / 3680W, IP44

0743H

3680W, heti időkapcsoló 98 ki-be kapcsolás, visszaszámlálás és véletlenszerű kapcsolás

Fi-relé csatlakozódugó formában
230V / 16A / 30mA, max. 3680W, IP44

15
perces

1 269 Ft

0742H
Legkissebb kapcsolási idő: 15 perc
96 ki-be kapcsolás naponta

3 079 Ft

989 Ft

0645H

0020190502

Csapfedeles csatlakozó aljzat, kapcsolóval és gyermekvédelmi retesszel  / IP44 védettséggel

Dugaljba dugható áramvédő csapfedeles
csatlakozóaljzat formában tesztgombbal

0670H

3 459 Ft

Dugaljba dugható áramvédő kapcsoló
csatlakozódugó formában tesztgombbal

TÁVVEZÉRELHETŐ dugalj
230V / 5A, max. 1000W (460VA) IP20

2 479 Ft

Távvezérelhető dugaljak
230V /3x1150W, 2P+F,
max. 25 méter hatótáv.

4 639 Ft

Távvezérelhető dugaljak
230V /max. 1000W | 3x2P+F
max. 25 méter hatótáv.

0751H
1 dugalj (230V) és 1 távirányító (12V / A23)
rádió frekvencia: 433,92MHz
Nyílt terepen max. 25m érzékelés

TÁVVEZÉRELHETŐ dugaljak
230V / 5A, max. 1000W (460VA) IP20

3 879 Ft

4515H
3-as vezérelhető dugalj szett
rádió frekvenciás 433,92MHz
Nyílt terepen max. 25m érzékelés

P0064
3-as vezérelhető dugalj szett
rádió frekvenciás 433,92MHz
Nyílt terepen max. 25m érzékelés

2 799 Ft

Lengő gumis 3-as dugalj
240V, 16A, max. 3500W

Hármas földelt dugaszolóaljzat süllyesztett kivitelben
250V / 16A / IP20

1 599 Ft

P0068
2 dugalj (230V) és 1 távirányító (3V / CR2032)
rádió frekvencia: 433,92MHz
Akár 4 aljzatig bővithető, könnyen párosítható

Cikkszám
192120 / WH
3*2P+F fehér gumis dugalj

10080
Krém színű süllyesztett kivitelű 3-as földelt csatlakozó aljzat

Földelt köztes csatlakozó
kapcsolóval

Kapcsolós dugalj
250V / 10A, IP20, fehér

3-as köztes dugalj kapcsolóval
240V, 16A, max. 3500W

579 Ft

0790H
Földelt köztes csatlakozó, kétpólusú világító kapcsolóval, 250V / 16A

Lengő műanyag dugalj
250V, 16A, hátsó kivezetéssel

P00262
1db 2P+F csatlakozó kapcsolóval

P00282
2db euro csatlakozó
1db 2P+F csatlakozó

Cikkszám
192207
3*2P+F fehér dugalj kapcsolóval

40db

Lengő gumis dugvilla
240V, 16A

Lengő gumis dugalj
240V, 16A

0201H
Földelt lengő dugalj
250V / 16A

Cikkszám
192118 / BL
2P+F fekete gumis dugvilla
192118 / WH
2P+F fehér gumis dugvilla

Cikkszám
192119 / BL
2P+F fekete gumis dugalj
192119 / WH
2P+F fehér gumis dugalj

Földeletlen lengő dugalj
250V / 10A / IP20

Földeletlen lengő dugvilla
250V / 10A / IP20

Földelt T elosztó
250V, 16A

KIÁRUSÍTÁS

50db

TCSALH
250V / 10A fehér dugalj

149 Ft

TCSDLH
250V / 10A fehér dugvilla

Akciós ár
299 Ft

CO-6338-3
Földelt T-elosztó fehér színben,
250V / 16A

Földelt dugvilla kapcsolóval
250V / 16A / 3680W fehér

Lapos földelt dugvilla
250V / 16A, 2P+F, IP20

369 Ft

Földelt műanyag dugvilla
250V, 16A, oldalsó kivezetéssel

Földelt dugvilla
Műanyag, 250V / 16A, 2P+F, IP20

159 Ft

639 Ft

Ha igazán szúk a hely!

ó

0108H
Földelt oldalsó kivezetésű dugvilla, kapcsolóval fehér színben

0152H
Földelt lapos dugvilla FEHÉR

0115H
Földelt oldalsó kivezetésű dugvilla
250V / 16A

290-101 Hátsó kivezetésű
Földelt dugvilla

Földelt műanyag dugvilla
250V, 16A, hátsó kivezetéssel

Univerzális utazó adapter földeletlen készülékekhez

Lengő gumi dugvilla húzófüllel
250V, 16A, IP44

Lengő gumi dugalj húzófüllel
250V, 16A, IP44

379 Ft

189 Ft

0101H
Földelt hátsó kivezetésű dugvilla
250V / 16A

719 Ft

24559
Észak-, Közép-, Dél-Amerika, Japán, Ázsia, Ausztrália, Új-Zéland, Kína, Afrika, India, Nagy-Britannia

Cikkszám
TICS-012GH
IP44, 2P+F gumi dugvilla

Cikkszám
TICS-212GH
IP44, 2P+F gumi dugalj csapfedéllel

Csapfedeles 2-es átalakító dugalj
250V / 16A / 3680W / IP44

Lengő gumi dugvilla
250V / 16A, IP44

Lengő csapfedeles gumi dugalj
250V / 16A, IP44

Cikkszám
TICS-212GD
IP44, 2x2P+F ferde csapfedeles dugvilla

779 Ft

Akciós ár
229 Ft

Akciós ár
329 Ft

290-302
16A / 2P+F dugvilla

291-302
16A / 2P+F csapfedeles dugalj

IP44 pvc kábeldobos hosszabító lengő
csatlakozóval
250V / 16A~ 3500W

Kültéri csapfedeles elosztó kapcsolóval IP44
250V / 16A / H07RN-F 3x1,5mm2

Kültéri csapfedeles elosztók IP44
250V / 16A / H07RN-F 3x1,5mm2

25 méter

8 199 Ft

25m

3m

Cikkszám
DW-19821
25 méter H05RR-F 3x1mm2 kábellel, IP44
1db lengő csatlakozóval, PVC kábeldobon

IP20 műanyag kábelbox 25 méteres
250V / 16A~ 3500W / 4x2P+F

Cikkszám
P14231
4-es csapfedeles elosztó, 3 méter
H07RN-F 3x1,5 mm² kábellel

2 269 Ft

IP20 műanyag kábelbox 10 méteres
250V / 16A~ 3500W / 4x2P+F

6 679 Ft

10m

3 249 Ft

Cikkszám
6623H
25 méter H05VV-F 3x1mm2 kábel, termokapcsoló
4db csatlakozóval, műanyag kábelbox, IP20

Cikkszám
DW-25184
10 méter H05VV-F 3x1mm2 kábel, termokapcsoló
4db csatlakozóval, műanyag kábelbox, IP20

1 479 Ft-tól

12467
2 férőhelyes elosztó 1,4m kábellel1 559,-
12468
4 férőhelyes elosztó 1,4m kábellel 1 479,-

6-os elosztósáv túlfeszültségvédelemmel
250V / 16A / 6x2P+F
1,4 méter H05VV-F 3x1,5mm2

10-es elosztósáv kapcsolóval
250V / 16A / 10x2P+F
2 méter H05VV-F 3x1mm2

1 999 Ft

2m

3 499 Ft

1,4m

0014641100
6 férőhelyes asztali elosztó túlfeszültségvédelemmel, kapcsolóval és 1,4 méter H05VV-F 3x1,5mm2 kábellel és kihúzó füllel szerelt villásdugóval. Fehér színben felületre szerelhető / akasztható

H05VV-F - PVC szigetelésű sodrott réz

Cikkszám | Csatlakozások száma | Szín | Kábel (H05VV-F) | Hossz | Nettó ár
12460 | 10 db földelt | Fehér | 3x1 mm2 | 2 méter | 3 449 Ft
12461 | 10 db földelt | Fekete | 3x1 mm2 | 2 méter | 3 449 Ft

Asztali túlfeszvédős elosztósáv 6-os
250V / 16A / 2méter 3x1mm2 vezetékkel

3 279 Ft

Elosztósávok kapcsolóval
250V / 16A / 2 méter H05VV-F 3x1,5mm2

DW-24557

Külön is kapcsolható 6 férőhelyes elosztó 2 méter H05VV-F 3*1mm2 kábellel, túlterhelésvédelemmel és kapcsolóval

Cikkszám | Csatlakozások száma | Szín | Kábel (H05VV-F) | Hossz | Nettó ár
47332 | 3 db földelt | Fehér | 3x1,5 mm2 | 2 méter | 1 599 Ft
47432 | 4 db földelt | Fehér | 3x1,5 mm2 | 2 méter | 1 739 Ft
47632 | 6 db földelt | Fehér | 3x1,5 mm2 | 2 méter | 1 959 Ft
47732 | 8 db földelt | Fehér | 3x1,5 mm2 | 2 méter | 2 239 Ft

6-os  túlfeszültségvédelmi elosztósáv
250V / 16A / 6x2P+F / 1,4m H05VV-F 3x1,5mm2

asztali elosztók
250V / 10A H05VV-F 3x1mm2

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
P 0321 | 3-as/1,5 méter | 619 Ft
P 0323 | 3-as/3 méter | 849 Ft
P 0325 | 3-as/5 méter | 1 179 Ft
P 0622 | 6-os/2 méter | 939 Ft
P 0623 | 6-os/3 méter | 1 129 Ft
P 0625 | 6-os/5 méter | 1 399 Ft

1 849 Ft

00125101
6 férőhelyes túlfeszültségvédett asztali elosztó kapcsolóval és 1,4 méter H05VV-F 3x1,5mm2
kábellel. Fehér színben

619 Ft-tól

Kihúzható asztali energiaoszlop
kapcsolóval 3+2 USB csatlakozóval
250V / 16A, IP20

Asztali elosztók 3-as és 6-os kivitelben, fehér színben,
kapcsolóval szerelve
250V / 10A / H05VV-F 3x1mm2

749 Ft-tól

Cikkszám | Dugalj | Méret | Nettó ár
P 1321 | 3-as | 1,5 méter | 749 Ft
P 1323 | 3-as | 3 méter | 990 Ft
P 1325 | 3-as | 5 méter | 1 279 Ft
P 1622 | 6-os | 2 méter | 1 059 Ft
P 1623 | 6-os | 3 méter | 1 219 Ft
P 1625 | 6-os | 5 méter | 1 490 Ft

7 959 Ft

0012398712
3 + 2 USB csatlakozó kapcsolóval,
1,5 méter H05VV-F 3x1,5mm2
70mm átmérő, ezüst / antracit
könnyen ki-be csúsztatható

Kapcsolóval
szerelve

Szerelhető elosztósáv
250V / 16A / 3x1 vagy 3x1,5mm2 vezetékhez

Szerelhető elosztósáv kapcsolóval
250V / 16A / 3x1 vagy 3x1,5mm2 vezetékhez

Cikkszám | Dugalj | Nettó ár
P 0320 | 3-as | 369 Ft
P 0420 | 4-es | 419 Ft
P 0520 | 5-ös | 539 Ft

Cikkszám | Dugalj | Nettó ár
P 1320 | 3-as | 499 Ft
P 1420 | 4-es | 579 Ft
P 1520 | 5-ös | 669 Ft

Alkonykapcsoló
25A / 5 - 50lux, 230V/ IP44

Alkonykapcsoló
10A / 5 - 50 lux, 230V/ IP44

Alkonykapcsoló
6A / 5 - 15 lux, 230V/ IP44

Alkonykapcsoló 6A
AC 110-240V, <10Lux BE; >40Lux Ki

5 - 50 lux

Cikkszám
99DS300
IP44 / 25A / 5 - 50 LUX
méret: 70,5 x 78,3

1 439 Ft

Cikkszám
99DS301
IP44 / 10A / 5 - 50 LUX
méret: 76,7 x 63

999 Ft

Cikkszám
99DS405
IP44 / 6A / 5 - 15 LUX
méret: 100 x 200

1 829 Ft

180°-os mozgásérzékelő
AC 110-240V, fekete vagy fehér színben

IP44 mozgásérzékelő
230V / max. 1200W, IP44, 180°

SE 7314
AC 110 - 240V max. 6A
IP44 védettség Class II
< 10Lux ON > 40Lux OFF
46 x 44 x 35mm

360°-os mozgásérzékelő E27 foglalattal, alkonykapcsolóval
230V, max 60W,IP20, 360°

1 429 Ft

1 590 Ft

1 239 Ft

fehér    fekete
0681H    0682H
Infravörös mozgásérzékelő
Fekete vagy fehér / 180°
12 méter / IP44 védettség

fehér    fekete
SE 7306   SE 7307
PIR szenzor, fekete vagy fehér
Max. 200W LED / 180°
12 méter / IP54 védettség

FEKETE
180°

FEHÉR
180°

0687H	 0688H
Izzószálas: max. 1200W fénycsövek: 300VA Időzíthető: 10 + 5mp-4 + 1perc,
Érzékelési tartomány: 8 méter, 60°
Szerelése: max. 2,5 méter, IP44

360°-os beépíthető mikro
mozgásérzékelő
IP20, 360°, 230V

Beépíthető 360°-os infra mozgásérzékelő
230V / max. 800W, IP20

Mikrohullámú mozgásérzékelő
AC 110-240V, 180-360°

360°

25376

1 619 Ft

Tartomány: 6 méter / max. 60W
IP20 / 360° / 10sec ± 3sec - 5min ± 1min
3-2000 LUX / méret: 55,5x116,5

Beépíthető mozgásérzékelő
AC 110-240V, 120°

99DS400

2 659 Ft

Beépíthető mikrohullámú
érzékelő, IP20 | 3-2000 LUX
180°/360° | max. 15 méter

2 249 Ft

SE 7315
MICRO szenzor beépíthető kivitelben
Max. 800W LED / 180° - 360°
5,8 Ghz / IP20 védettség

1 959 Ft

99DS109
Beépítési furat: Ø12mm, 360°
Névleges terhelés: Izzószálas: 800W és
kompakt Led fényforrással 200W
Időzíthető: 5 és 30s - 1, 3, 5 és 8 min,
Környezeti fény: 10-2000Lux,
mikrokapcsolóval állítható

360°-os beépíthető
mozgásérzékelő
IP20, 360°, 230V

360°-os Infra mozgásérzékelő
220-240V / max. 800W / IP40

360°-os mozgásérzékelő
AC 110-240V, mennyezeti mozgásérzékelő

SE 7309
PIR szenzor beépíthető kivitelben
Max. 100W LED / 120°
2-10 méter / IP20 védettség

0680H

1 589 Ft

Süllyesztett,
IP20 / 360° / 6 méter

SE 7312
PIR szenzor süllyesztett kivitelben
Max. 300W LED / 360°, 8 méter IP20 védettség1 949 Ft

2 099 Ft

99DS110
360°-os infra mozgásérzékelő,
Érzékelési tartomány: 6 méter
3-2000 LUX, 10mp - 15 perc

SE 7311
PIR szenzor fehér színben
Max. 1000W LED / 360°
8 méter / IP20 védettség1 590 Ft

Beépíthető ipari dugalj IP44
400V / 16A / 5P egyenes

Beépíthető ipari dugalj 250V / 16A
250V / 16A

5P / 16A
beépíthető dugalj

csak 399 Ft

2P+F / 16A
beépíthető dugalj

Rendelési szám
CO-60440
400V / 5P / 16A / IP44,
Gumi tömítéssel, egyenes kivitel.
Mennekes szám: 1385

Rendelési szám
TICS-105S
250V / 16A / IP44,
2 P+F oldalsó védőérintkezővel

csak 439 Ft

Kombinált ipari csatlakozók
230-400V/AC, PN-EN 60309-1, IP44

3 699 Ft

Kombinált ipari csatlakozók
400V/AC, PN-EN 60309-1

TDB07-0M
Kombinált ipari csatlakozó aljzat.
2db (2P+E - 250V / 16A Schuko)

Hordozható IPARI elosztószekrény
400V / 16A, max. 6400W, IP44

15 690 Ft

0012501104
2db CEE 5P 16A és
4db Schuko 230V aljzat
H07RN-F 5G2,5 kábel,
IP44 védettség
Ütésálló műanyag ház,
kényelmes fogantyú

TDB06-0M
Kombinált ipari csatlakozó aljzatok.
(3P+N+E - 5P/16A)
(2P+E - 250V / 16A Schuko)

3 FÁZISÚ fogyasztásmérő
230V / max. 80A, DIN TH35mm-es sínre

3 fázisú
fogyasztásmérő

10 990 Ft

OR-WE-520
3 fázisú fogyasztásmérő, DIN sínre.
3*230V max. 80A, B pontossági osztály, 800imp/kWh, IP51
76 x 116,5 x 65mm

1 fázisú almérő váltóáramhoz,
nem hitelesített 230V / ~10/40A

Felújított,
nem hitelesített!

3 fázisú almérő váltóáramhoz,
nem hitelesített 220-380V  ~10/40A

1 pólusú digitális almérő
din sínre 230V  ~5/50A

3 pólusú digitális almérő
din sínre 230V  ~3x10/100A

2 489 Ft

5031H
1 fázisú almérő.
Számlázási célra nem alkalmas!

5030H
3 fázisú almérő.
Számlázási célra nem alkalmas!

4 979 Ft

5256H
1 pólusú almérő, DIN sínre.
230V + 30%, 5 (50)A, 1.0 pontossági osztály, 1000imp/kWh

13 990 Ft

5257H
3 pólusú almérő, DIN sínre.
3*230V + 30%, 3x45 (100)A, 1.0 pontossági osztály, 800imp/kWh
122 x 100 x 65mm

Iskola csengő
8-12V kivitelben

Sínre pattintható moduláris
csengők
8-12V és 230V kivitelben

Sínre pattintható moduláris
csengő trafó
8-12V és 24V kivitelben

83 dB

1 569 Ft

04020
Iskola csengő 8-12V / 83dB

Vezeték nélküli dallam csengők
Működtetés: A23 / 12V, DC 3*1,5V „AAA”
36 dalam, 3 hangerő + LED jelzőfény

1 419 Ft-tól

Cikkszám
5023 / 1
1 beltéri egységgel 1 419 Ft
5023 / 2
2 beltéri egységgel 2 489 Ft

70 dB

5012
Csengő 8-12V / 3,6VA / 70dB649,-
5220
Csengő 230V / 5VA / 70dB649,-

2 169 Ft

5001
Sínre pattintható csengő trafó
8V - 12V - 24V

Vezeték nélküli dallam csengők
Működtetés: A23 / 12V, vevő 220V AC
36 dalam + villanó fény a hallássérülteknek

1 639 Ft

Cikkszám
5020
1 beltéri egységgel 220V

Vezeték nélküli dallam csengők
Működtetés: A23 / 12V, vevő 220V AC
36 dalam, 3 hangerő + LED jelzőfény

1 539 Ft

Cikkszám
5024
1 beltéri egységgel 220V 1 539 Ft

10 darabos vakdugó készlet

Kapcsolóval szerelt vezeték
250V / 2,5A /  2 méter 2x075mm2 vezetékkel és EURO dugóval

Vezeték nélküli dallam csengők
220V AC, 36 dalam, 3 hangerő

Cikkszám
5019
1 beltéri egységgel 220V 1 990 Ft

Vasaló kábel
250V / 2,5m H05RR-F 3x0,75mm2

829 Ft

Gyermekvédelmi vakdugó
5db / csomag

389 Ft/cs

Cikkszám
DW-19132
10 db/csomag
gyermekvédelmi vakdugó

339 Ft/cs

Zsinórközi kapcsoló
230V / 2A

FEHÉR

S08272

FEKETE

S09272

2,5 méter

S00003

Beépíthető nyomókapcsoló 2db
250V / 2A / fehér, IP20

0029030105
5db/csomag műanyag gyermekvédelmi vakdugó

Húzó kapcsoló
230V/2A, max. 460W

0534H
Zsinórközi kapcsoló, fehér
0535H
Zsinórközi kapcsoló, fekete

389 Ft

0730H     2db/csomag
Beépíthető nyomókapcsoló, fehér

199 Ft

42399
Húzókapcsoló 250V/2A

Áramvédő kapcsoló
250V | AC | 6kA

Outlet ÁRON
1 590 Ft

ELM-70225
Áramvédő kapcsoló (Fi-relé)
2P | 25A | 30mA

Digitális heti időkapcsoló
DIN sínre 230V / 3600W / IP20

Áramvédő kapcsolók (fi-relé)
230V/ 50Hz, AC, 30mA, 6kA

Cikkszám | Pólusok száma | Névleges áram (A) | Leoldási áram (mA) | Rövidzár áram (kA) | Nettó
40221 | 2 pólus | 25A | 30mA | 6 kA | 2 990 Ft
40241 |  | 40A |  |  | 2 990 Ft
SG-42530 | 4 pólus | 25A |  |  | 3 990 Ft
40441 |  | 40A |  |  | 4 690 Ft

Jellemzők:
Rögzítése moduláris din sínre.
Villás sínnel sorolható.
Tesztgomb, mechanikus leoldású
AC típus - szinuszos váltakozó áramú környezetben.

Tokozott forgókapcsolók
690V, 3P, ON-OFF állású, IP65, lakatolható

3 490 Ft-tól

Piros
karral is
kapható!

Cikkszám | Leírás | Méret (mm) | Nettó
SUKP1 3P-32A | 32A / 3P | 125 * 100 * 125 | 3 490 Ft
SUKP3 3P-63A | 63A / 3P | 175 * 115 * 130 | 4 490 Ft
SUKP5 3P-100A | 100A / 3P | 235 * 157 * 140 | 13 990 Ft

Sinre pattintható dugalj
250V / 16A

Lépcsőházi automata DIN sinre
230V / 10A / IP20

4 239 Ft

5000H

2 modulos napi/heti időkapcsoló DIN sínre,
8 program. Méret: 61mm magas

2 389 Ft

549 Ft

Rendelési szám
C60-DAO
230V / 16A / IP20,
2P+F oldalsó védőérintkezővel

5011H

DIN sínre pattintható, 1mp-30p, 10A, fehér

Tokozott forgókapcsolók
690V, 3P, 0-1 állású, IP55

Vidd el
ajándékkal
részletek a hátlapon

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
4G10-10PK | 16A / 3P / 0-1 | 1 990 Ft
4G16-10PK | 20A / 3P / 0-1 | 2 790 Ft
4G25-10PK | 25A / 3P / 0-1 | 2 990 Ft
4G40-10PK | 40A / 3P / 0-1 | 4 859 Ft
4G63-10PK | 63A / 3P / 0-1 | 5 399 Ft
4G80-10PK | 80A / 3P / 0-1 | 11 390 Ft

Előlapra szerelhető forgókapcsolók
690V, 3P, 0-1 állású, IP40

1 590 Ft-tól

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
4G10-10U | 16A / 3P / 0-1 | 1 590 Ft
4G16-10U | 20A / 3P / 0-1 | 2 299 Ft
4G25-10U | 25A / 3P / 0-1 | 2 549 Ft
4G40-10U | 40A / 3P / 0-1 | 3 849 Ft
4G63-10U | 63A / 3P / 0-1 | 3 990 Ft
4G80-10U | 80A / 3P / 0-1 | 10 290 Ft

Moduláris forgócsapos kapcsolók
230V/ 50Hz, IP20, IEC60947-3, EN60947-3

ÚJ lekicsinyített formatervezett karral,
az összes elosztódobozban használható.

Jellemzők:
Rögzítése lehet moduláris 35mm-es din sínre vagy szerelőlapra csavarral egyaránt lehetséges.
Igény szerint, azonos árban fekete vagy
piros karral is rendelhető.
Magas elektronikai és mechanikai tűrés.
0 állásban lakatolható.
Működési tartományok: 0 - 125A
Felhasználási területei:
Áramkörök ki- és bekapcolása, motorkapcsoló,
főkapcsoló, biztonsági kapcsoló, leválasztó kapcsoló.

SG-3P-125A

0-125A, 3 pólus

10W-os Ledes asztali lámpa

Széles felhasználási körben alkalmazható
Akár sínre pattintható vagy szerelőlapra rögzíthető kivitelű

Előlapra szerelhető kapcsolók
230V / 6A, 2 vagy 3 állású illetve vészgomb

590 Ft-tól

Tokozott nyomógombok
230V / 6A, IP44, 1-2-3 gombos kivitel

401421  (2 állású forgókapcsoló)
EL2-BD / 6A / 1NO / 0-1 / 400V590,-
401433  (3 állású forgókapcsoló)
EL2-BD / 6A / 2NO / 0-1-2 / 400V699,-
401545  (Reteszelt vészgomb)
EL2-BS / 6A / 1NC+1NO / 400V, piros699,-

Tokozott kapcsoló
230V / 6A, IP44, kétállású 0-1

839 Ft

401102  (1 gombos kivitel)
EL1-B102 / 1NO / zöld769,-
401213  (2 gombos kivitel)
EL1-B213 / 1NC-1NO / zöld-piros1 299,-
401339  (3 gombos kivitel)
EL1-B339 / 1NO-1NC-1NO / 1 990,-

Tokozott reteszelt vészgomb
230V / 6A, IP44, reteszelt vésznyomó

979 Ft

Bomba ár

401134  Tokozott forgókapcsoló
EL1-B134  1NO / 0-1 / fekete839,-

401174  Tokozott vészgomb
EL1-B174  1NC / reteszelt / piros979,-

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
NYGK-174 | Sárga / fekete tokozat | 749 Ft

Üres tokozat nyomógombokhoz, lámpákhoz

Tokozott nyomógombok

Beépíthető Led jelzőlámpák
22mm furatátmérővel

Cikkszám | Furat | Méret | Nettó ár
NYT-1 | 1-es | 73x73x65mm | 399 Ft
NYT-2 | 2-es | 73x110x65mm | 599 Ft
NYT-3 | 3-as | 73x150x65mm | 799 Ft
NYT-4 | 4-es | 73x195x65mm | 999 Ft

Cikkszám | Furat | Méret | Nettó ár
NYGK-213 | 2-es | NO + NC | 999 Ft
NYGK-373 | 3-as | NO + NC + lámpa | 1 490 Ft

Cikkszám | Szín | Méret | Nettó ár
LJ22-R | Piros | 22mm / 230V | 299 Ft
LJ22-Y | Sárga | 22mm / 230V | 299 Ft
LJ22-W | Fehér | 22mm / 230V | 349 Ft
LJ22-G | Zöld | 22mm / 230V | 299 Ft
LJ22-B | Kék | 22mm / 230V | 299 Ft

Tetőtartó-bevezető vagy légvezeték távtartó
230/400VAC

Csavaros légkábel feszítők
Max. 4kV

Ékes légkábel feszítők
Max. 4kV

HILTI rögzítő szalagok
Horganyzott, 10 méter / tekercs

SM157

STB

SM158

209 Ft-tól

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
SG-TB-1,5 | 1,5 coll | 209 Ft
SG-TB-2 | 2 coll | 209 Ft
SG-TB-2,5 | 2,5 coll | 259 Ft

STC

549 Ft-tól

SM157
2 x 16 - 25mm2549,-
SM158
4 x 16 - 25mm2690,-

779 Ft-tól

STB
2 x 16 mm2 / 2 x 25mm2779,-
STC
4 x 16 mm2 / 4 x 25mm2829,-

Cikkszám | Méret / terhelhetőség | Nettó ár / tekercs
0906004 | Ø 4 max. 30kg | 679 Ft
0906006 | Ø 6 max. 50kg | 869 Ft
0906008 | Ø 8 max. 150kg | 1 229 Ft

Tüzihorganyzott univerzális kapocs
„T” alakú, Fe / Zn

Cikkszám | Anyaga | Súly (Kg) | Nettó/db
18 20a | Fe / Zn | 0,13 | 219,-

Tüzihorganyzott párhuzamos összekötő kapocs
Fe / Zn

Cikkszám | Anyaga | Súly (Kg) | Nettó/db
18 21a | Fe / Zn | 0,11 | 179,-

Földelő szalagok
Tűzi horganyzott | 2,5-16mm2

378 Ft-tól

5122H  1/8-3/8” (A=135mm)378,-
5711 H  1/8-1 1/2” (A=205mm)399,-
R.8182  1/8-4” (A=425mm)649,-
R.8183  1/8-6” (A=601mm)799,-

Sorkapcsok csavaros rögzítéssel
4 - 35mm2, önoltó kivitel 10db/cs

55 Ft-tól

Nyomólemezes flexibilis sorkapcsok
12 tag, 450VAC, 16A-80A, 2,5-25mm2, natúr

219 Ft-tól

Nyomólemezes bakelit sorkapcsok
12 tag, 450VAC, 5A-40A, 1,5-10mm2, fekete

Cikkszám | Leírás | Nettó
SG-H3A | 4 mm2 | 55 Ft
SG-H5A | 6 mm2 | 75 Ft
SG-H10A | 10 mm2 | 109 Ft
SG-H30A | 16 mm2 | 159 Ft
SG-H80A | 35 mm2 | 599 Ft

Bakelit sorkapocs-blokk
450VAC / 63A-160A / 1 tag, M8 vagy M10

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
SG-S3A-H-L | 2,5 mm2  16A | 219 Ft/db
SG-S5A-H-L | 4 mm2  25A | 249 Ft/db
SG-S10A-H-L | 6 mm2  40A | 379 Ft/db
SG-S15A-H-L | 10 mm2  50A | 479 Ft/db
SG-S30A-H-L | 16 mm2  63A | 699 Ft/db
SG-S60A-H-L | 25 mm2  80A | 1 499 Ft/db

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
SG-BSK 15A | 4 mm2  16A | 469 Ft/db
SG-BSK 30A | 6 mm2  25A | 749 Ft/db
SG-BSK 40A | 10 mm2  40A | 819 Ft/db

Oldható vezetékösszekötő szürke
400VAC, 32A, 0,75-4mm2

49,9 Ft-tól

Oldható vezetékösszekötő átlátszó
400VAC, 32A, 0,75-4mm2

52 Ft-tól

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
SG-ST63 | 10-25 mm2  63A | 339 Ft/db
SG-ST100 | 16-50 mm2  100A | 469 Ft/db
SG-ST160 | 25-70 mm2  160A | 569 Ft/db

0,75-4mm2 2P 32A 80db/doboz | 0,75-4mm2 3P 32A 60db/doboz | 0,75-4mm2 5P 32A 40db/doboz
SG-OVO 2,5-2 | SG-OVO 2,5-3 | SG-OVO 2,5-5
49,9 Ft/db | 59,9 Ft/db | 97,9 Ft/db

0,75-4mm2 2P 32A 80db/doboz | 0,75-4mm2 3P 32A 60db/doboz | 0,75-4mm2 5P 32A 40db/doboz
SG-OVOT 2,5-2 | SG-OVOT 2,5-3 | SG-OVOT 2,5-5
52 Ft/db | 62,9 Ft/db | 99,9 Ft/db

Megbízható európai minőség 100% réztartalommal!

Univerzális sorkapcsok TS35 sínre
Réz és önoltó műanyag, imbusz fejű csavarral

329 Ft-tól

Cikkszám | Méret | Szín | Nettó ár
WLZ-35P/16-SZ | 1,5 - 16 mm2 | szürke | 329,-
WLZ-35P/16-K |  | kék
WLZ-35P/16-Z/S |  | zöld-sárga
WLZ-35P/35-SZ | 1,5 - 35 mm2 | szürke | 429,-
WLZ-35P/35-K |  | kék
WLZ-35P/35-Z/S |  | zöld-sárga
WLZ-35P/50-SZ | 1,5 - 50 mm2 | szürke | 659,-
WLZ-35P/50-K |  | kék
WLZ-35P/50-Z/S |  | zöld-sárga

= 5db

Cikkszám | Méret | Szín | Nettó ár
WLZ-35P/95-SZ | 16 - 95 mm2 | szürke | 2 190,-
WLZ-35P/95-K |  | kék
WLZ-35P/95-Z/S |  | zöld-sárga
WLZ-35P/150-SZ | 35 - 150 mm2 | szürke | 3 390,-
WLZ-35P/150-K |  | kék
WLZ-35P/150-Z/S |  | zöld-sárga
WLZ-35P/240-SZ | 35 - 240 mm2 | szürke | 4 990,-
WLZ-35P/240-K |  | kék
WLZ-35P/240-Z/S |  | zöld-sárga

= 2db

3 590 Ft-tól

Cikkszám | Méret | Szín | Nettó ár
WLZ-35P/2x95-SZ | 2x16 - 95 mm2 | szürke | 3 590,-
WLZ-35P/2x95-K |  | kék
WLZ-35P/2x95-Z/S |  | zöld-sárga
WLZ-35P/2x150-SZ | 2x35 - 150 mm2 | szürke | 4 790,-
WLZ-35P/2x150-K |  | kék
WLZ-35P/2x150-Z/S |  | zöld-sárga
WLZ-35P/2x240-SZ | 2x35 - 240 mm2 | szürke | 9 990,-
WLZ-35P/2x240-K |  | kék
WLZ-35P/2x240-Z/S |  | zöld-sárga

= 6db

= 1db

Fővezetéki sorkapcsok
Fővezeték 1x35mm2, leágazó 4x16mm2
Fővezeték 1x70mm2, leágazó 4x25mm2

WLZ-35/4x16

Fővezetéki sorkapcsok TS35 sínre
Fővezeték 2x25mm2, leágazó 2x25mm2
400V AC/101A

helyett

Plombálható potenciál sín
Ütésálló műanyag burkolat

WLZ-70/4x25

Cikkszám | Méret | Szín | Nettó ár
WLZ-35/4x16-F | Fővez.1x35 mm2 Leág. 4x16 mm2 | fekete | 769,-
WLZ-35/4x16-K |  | kék
WLZ-35/4x16-Z |  | zöld
WLZ-70/4x25-F | Fővez.1x70 mm2 Leág. 4x25 mm2 | fekete | 1 790,-
WLZ-70/4x25-K |  | kék
WLZ-70/4x25-Z |  | zöld

Nullázó elosztóblokk
Sorkapocslécen 4x7 csatlakozással

32db

Cikkszám | Méret | Szín | Nettó ár
SG-FLE25 SZ | Fővez.2x25 mm2 Leág. 2x25 mm2 | szürke | 499,-
SG-FLE25 K |  | kék
SG-FLE25 ZS |  | zöld-sárga

5312H

1 119 Ft

Plombálható fedél ütésálló műanyagból, nikkelezett sárgaréz érintkezők.
Csatlakoztatás: 1x30x4mm vagy Ø8-10mm, 7 x egy vagy többeres vezeték max. 25 mm², finom drótos vezeték max. 10 mm², tömör vezeték 1x50mm²

Nullázó elosztóblokk
Sorkapocslécen 4x11 csatlakozással

Nullázó elosztóblokk
Sorkapocslécen 4x15 csatlakozással

4 690 Ft

2 790 Ft

LBR 4x7
Mérete: 88*51*66mm, 100A / ~500V
Köthető vezetékek az összesen 4db sorkapcson
8*(1,5-25mm2), 20*(1,5-10mm2)

LBR 4x11
Mérete: 88*51*101mm, 125A / ~500V
Köthető vezetékek az összesen 4db sorkapcson
8*(2,5-35mm2), 8*(1,5-25mm2), 28*(1,5-10mm2)

LBR 4x15
Mérete: 88*51*133mm, 125A / ~500V
Köthető vezetékek az összesen 4db sorkapcson
8*(2,5-35mm2), 8*(1,5-25mm2), 44*(1,5-10mm2)

Villás és fésüs réz gyűjtősínek
230V / 400V, 1 méteres kiszerelés

Földelő rézsín + 2x16mm2, DIN sínre
10mm2-es furattal + 2x16mm2 furattal

Cikkszám | Tip. | Leírás | Nettó ár
14163 | Fésüs sín | 1P / 63A / 1 méter | 1 699 Ft
14263 |  | 2P / 63A / 1 méter | 3 490 Ft
14363 |  | 3P / 63A / 1 méter | 4 749 Ft
14163 U | Villás sín | 1P / 63A / 1 méter | 1 899 Ft
14263 U |  | 2P / 63A / 1 méter | 3 649 Ft
14363 U |  | 3P / 63A / 1 méter | 4 899 Ft

Földelő rézsín DIN sínre
10mm2-es furattal

279 Ft-tól

= 50db

TH-35-7

429 Ft-tól

Cikkszám | Méret | Szín | Nettó ár
TH-35-11/25-K | 75mm hossz 9x10 mm2 + 2x16 mm2 | kék | 429,-
TH-35-11/25-Z |  | zöld
TH-35-16/25-K | 105mm hossz 14x10 mm2 + 2x16 mm2 | kék | 629,-
TH-35-16/25-Z |  | zöld

Földelő rézsín talpas kivitel kalapsínre 10mm2 furattal

- 5%
KEDVEZMÉNY

/ doboz
/ szín

Cikkszám | Méret | Szín | Nettó ár
TH-35-7-K | 46 mm hossz 7x10 mm2 | kék | 279,-
TH-35-7-Z |  | zöld
TH-35-11-K | 70 mm hossz 11x10 mm2 | kék | 399,-
TH-35-11-Z |  | zöld
TH-35-16-K | 100 mm hossz 16x10 mm2 | kék | 549,-
TH-35-16-Z |  | zöld

Réz nulla sín 1 méteres
54db 10mm2 furattal

TH-35-11

TH-35-16

Cikkszám | Hosszúság | Nettó ár
LB-11 | 80 mm hossz. 11x10mm2 | 549,-
LB-22 | 185 mm hossz. 22x10mm2 | 829,-

Állítható V kengyel
95mm2 - 300mm2 furattal

1 méter

2 649 Ft

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
14002 | Nulla sín 1 méter 54 furat | 2 649 Ft

Szigetelt csatlakozó
20db-os kiszerelés

70-240mm2

95-300mm2

50-185mm2

Cikkszám | Kábel befogadás | Furat Ø | Nettó ár
V-120AL-M10 | 16 - 120 mm2 | 10-es furat | 599,-
V6-300-M10 | 25 - 300 mm2 | 10-es furat | 699,-
V6-300-M12 | 25 - 300 mm2 | 12-es furat | 699,-

35-120mm2

25-50mm2

25-70mm2

Perforált kalapsín
1 méteres kiszerelés

Fővezetéki sorkapcsok
Szürke 4x35mm2, 5x35mm2

250 mm

89 Ft-tól

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
14012 | Nulla sín 250mm 16 furat | 479 Ft

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
14001 | TS 35 perforált kalapsín 1 méter | 349 Ft
50538 | Földelősín tartó műanyag bak 1 db | 89 Ft

1 449 Ft-tól

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
WLZ-4x35 | 4 x35 mm2 | 1 449 Ft
WLZ-5x35 | 5 x35 mm2 | 1 549 Ft

Kötött kesztyű pu mártással
Fekete és fehér, 12db/csomag

= 12db

csak csomag egységben rendelhető  12db/csomag

109 Ft-tól

Feszültségvizsgáló glimmlámpával
125 - 250V / 0-50Hz

HF8-FH   8-as méret fehér   109,-/pár
HF9-FH   9-es méret fehér   109,-/pár
HF8-FK   8-as méret fekete  119,-/pár
HF9-FK   9-es méret fekete  119,-/pár
• Varrás nélküli kötött kesztyű, elasztikus csuklórésszel
• A tenyerén poliuretán bevonat
• Vékony, ezért jó fogásérzetet biztosít
• Extra könnyű, kényelmes, rugalmas és tökéletesen illik minden kézre • Szakadás- és kopásálló

Cikkszám
0639H
125-250V
15cm, kék színű

Feszültségvizsgáló érintésmentes méréshez 70 - 250V

679 Ft

Feszültségvizsgálók
100-250V, ~50Hz

Érintésmentes feszültségkereső
70-1000V~ 50Hz, IP44

Ledes feszültség teszter
6-400V

190 mm

0637H

0651H

169 Ft-tól

140 mm

1 679 Ft

Cikkszám
0641H
Feszültségvizsgáló érintésmentes méréshez, LED és hangjelzéssel, polarítás, folytonosság vizsgálat, sárga

0651H
Feszültségvizsgáló 140mm169,-
0637H
Feszültségvizsgáló 190mm189,-
0638H
2 db-os feszültségvizsgáló készlet
1db 140mm-es és 1db 190mm-es349,-

FÉM és fáziskereső
Elem 6F22 (6LR61) 9V tartozék

Digitális multiméter

CAT III.

0647H
Aljzatok, tápkábelek, stb. érintésmentes feszültségvizsgálatához, hang és optikai jelzéssel. 70-1000V AC Tartozék elemmel

M0003A
Egyen és váltóáram: 6-12-24-120-230-400V
Alkalmazás: a hálózat feszültségszintjének jelzésére

DIGITÁLIS mérőkészülék
9V elem tartozék

DIGITÁLIS lakatfogó
Akusztikus szakadásvizsgáló

1 719 Ft

0659H
Fém keresés: Ø 20mm vascső, 25mm mélységig.
Feszültség: elektromos vezeték, 40mm mélységig.

Digitális lakatfogó

M0320
3,5-ös kijelző
AC / DC feszültség: 200mV-250V
Feszültség, áram, ellenállás, szakadás vizsgálat. Tartozék elem és mérőzsinór

1 690 Ft

Műanyag behúzószál rugós bevezetővel  Ø3mm

479 Ft-tól

6 990 Ft

0652H
ACV: 100mV - 300V
DCV: 0,1mV - 300V
DCA: 10nA - 10A
Ellenállás: 1Ω - 2MΩ
Diódaviszgálat, CAT III

2 859 Ft

Fém behúzószál (lapos)
Ø3,2mm

0655H
ACV: 1mV - 250V
DCV: 0,1mV - 250V
ACA: 10mA - 600A
Ellenállás: 0,1Ω - 20MΩ
Diódaviszgálat, CAT II

4 329 Ft

Fém spirál vezeték behúzószál
Ø3,7mm

Cikkszám
0037400002
ACV:  1mV - 250V
DCV:     0.1mV - 250V
ACA:     1mA - 600A
Diódavizsgálat
CAT II
Ellenállás (Ω):   0.1Ω - 20MΩ
Hőmérséklet mérés: -40°C - 1000°C

Cikkszám | Méret | Nettó
TBSZ-5 | 5 méter | 479 Ft
TBSZ-10 | 10 méter | 819 Ft
TBSZ-20 | 20 méter | 1 279 Ft

979 Ft-tól

Cikkszám | Méret | Nettó
TBSZF-5 | 5 méter | 349 Ft
TBSZF-10 | 10 méter | 399 Ft
TBSZF-20 | 20 méter | 699 Ft

Cikkszám | Méret | Nettó
TBSZS-5 | 5 méter | 979 Ft
TBSZS-10 | 10 méter | 2 069 Ft
TBSZS-20 | 20 méter | 3 359 Ft

Műanyag tömszelencék

18,5 Ft-tól

Cikkszám | Leírás | Nettó ár
500070 | PG7 | 18,5 Ft
SG-PG 9 | PG9 | 24,9 Ft
SG-PG 11 | PG11 | 27,9 Ft
SG-PG 13,5 | PG13,5 | 29,9 Ft
SG-PG 16 | PG16 | 32,9 Ft
SG-PG 21 | PG21 | 52,9 Ft
500250 | PG25 | 88,9 Ft
500290 | PG29 | 119 Ft
500360 | PG36 | 199 Ft
SG-PG 42 | PG42 | 249 Ft
SG-PG 48 | PG48 | 329 Ft
SG-PG 63 | PG63 | 649 Ft

Szigetelő szalagok
Lágy, PVC, 20 méter / 18mm széles

Szigetelőszalagok 20 méter hosszú, 18mm széles | Nettó ár / db
Fehér / fekete / barna / kék / lila / narancs / piros / sárga / szürke / zöld színben | 149 Ft/db
Zöld-sárga színben | 159 Ft/db

Szigeteletlen szemes saruk

Cikkszám | Méret | Nettó ár
CSC25-8 | 25 - 8 | 39,9 Ft
59042 | 25 - 10 | 45,9 Ft
59043 | 35 - 8 | 67 Ft
CSC35-10 | 35 - 10 | 59,9 Ft
CSC50-8 | 50 - 8 | 92,9 Ft
CSC50-10 | 50 - 10 | 92,9 Ft
CSC70-10 | 70 - 10 | 145 Ft
CSC95-10 | 95 - 10 | 228,9 Ft

19.9 Ft-tól

Cikkszám | Méret | Nettó ár
CSC6-5 | 6 - 5 | 19,9 Ft
CSC6-6 | 6 - 6 | 20,9 Ft
59036 | 10 - 6 | 25,9 Ft
59037 | 10 - 8 | 25,9 Ft
CSC10-10 | 10 - 10 | 25,9 Ft
59039 | 16 - 8 | 36,9 Ft
59040 | 16 - 10 | 36,9 Ft

Szegelhető kábelbilincs készletek
Műanyag, 3 méretben, visszazárható dobozban

Szigetelt csatlakozó készlet műanyag dobozban
175db / készlet

Cikkszám | Méret (mm) | Kiszerelés (db / szett) | Nettó ár Ft / szett
365-302 | 7 - 10 mm | 100 db / szett | 249,-
365-303 | 10 - 14 mm | 50 db / szett | 299,-

Kábel kötegelő készlet
Összesen 400 db kötegelőt tartalmaz

569 Ft/cs

A készlet tartalma:
200 db / 2,5 x 100 mm fehér
100 db / 2,5 x 100 mm fekete
50 db / 3,5 x 200 mm fehér
50 db / 3,5 x 200 mm fekete

365-171

365-702
18 féle szigetelt csatlakozó és hüvely készlet visszazárható műanyag dobozban.
Szigetelt szemes és villás saruk, rátolható hüvelyek és csapok, hengeres csatlakozók
0,5-1,5-2,5mm2 - piros, sárga kék színben. (175db / készlet)

Szigetelt érvéghüvely készlet
Összesen 400 db érvéghüvelyt tartalmaz

Akciós ár
1 049 Ft

699 Ft/cs

A készlet tartalma:
50 db / 0,5 mm2
100 db / 0,75 mm2
100 db / 1 mm2
100 db / 1,5 mm2
50 db / 2,5 mm2

365-701

Kerek műanyag tipli PE polietilén
Tömör téglába, betonba vagy terméskőbe ajánljuk.
Faforgácslap vagy álványcsavarral használható.

2,19 Ft-tól

Szögletes műanyag tipli PE polietilén
Tömör téglába, betonba vagy terméskőbe ajánljuk.
Faforgácslap vagy álványcsavarral használható.

Szárnyas és menetes gipszkartontiplik
Faforgácslap vagy gipszkarton csavarral használható

Cikkszám | Méret | Csomag / (db) | Nettó ár / db
0806006 | D6 | 500 | 2,19 Ft/db
0806008 | D8 | 500 | 2,79 Ft/db
0806010 | D10 | 500 | 4,89 Ft/db
0806012 | D12 | 100 | 8,39 Ft/db

Műanyag csőbilincsek
PVC, 100db/csomag, ø16-40mm-ig

9,90 Ft-tól

1,89 Ft-tól

Cikkszám | Méret | Csomag / (db) | Nettó ár / db
0807006 | D6*30 | 100 | 1,89 Ft/db
0807008 | D8*35 | 100 | 2,09 Ft/db
0807010 | D10*45 | 100 | 2,19 Ft/db
0807012 | D12*55 | 100 | 4,29 Ft/db

Mérőszalagok
2, 3 és 5 méteres kiszerelésben

Cikkszám | Méret | Csomag / (db) | Nettó ár / db
08127100040 Szárnyas tipli | 10*40 | 200 | 12,90 Ft/db
08119060022 Menetes tipli | 6*22 | 200 | 9,90 Ft/db

8 részes gumipók készlet
Visszazárható műanyag hengerben

Cikkszám | Méret | Csomag | Nettó
D16 | Ø 16 mm | 100 db | 9,90 Ft
D20 | Ø 20 mm | 100 db | 10,90 Ft
D25 | Ø 25 mm | 100 db | 13,90 Ft
D32 | Ø 32 mm | 100 db | 15,60 Ft
D40 | Ø 40 mm | 100 db | 17,50 Ft

1000V-ig szigetelt 6 részes készlet
Lapos            Csillag
3.0 / 100mm     PH 4.5/80mm
4.0 / 100mm     PH 6/100mm
5.5 / 125mm
6.5 / 150mm

Cikkszám | Méret | Nettó
2160640 | 2m / 13mm | 179,-
2160641 | 3m / 13mm | 189,-
2160642 | 5m / 19mm | 349,-

1000V-ig szigetelt 6 részes készlet
Lapos               Csillag
0.5 / 3 / 75mm        PH 0 / 75mm
0.8 / 4 / 100mm        PH 1 / 80mm
1.0 / 5.5 / 125mm       PH 2 / 100mm

2 449 Ft

1000 V

6

2250002

2250133

1 790 Ft

217125
Méretek:
2db 40cm, 2db 60cm, 2db 80cm és 2db 100cm, Színek: zöld, sárga, piros és kék színben, Ø8 mm

1000V-ig szigetelt 7 részes készlet
Lapos               Csillag
0.5 / 3.0 / 75mm     PH 0 / 75mm
0.8 / 4.0 / 100mm     PH 1 / 80mm
1.0 / 5.5 / 125mm      PH 2 / 100mm
1.2 / 6.5 / 150mm

2250298

Hidraulikus kézi préskészlet
AL 10-300mm2, CU 10-240mm2

1000V-ig szigetelt 11 részes készlet
Lapos           Csillag
6.0 / 38mm     PH 2 / 38mm
3.0 / 100mm     PH 0 / 60mm
5.5 / 150mm      PH 1 / 80mm
6.5 / 150mm      PH 2 / 100mm
8.0 / 175mm      PH 3 / 150mm

3 590 Ft

11

1000V-ig szigetelt 12 részes készlet
Lapos            Csillag            Torx
0.5 / 3 / 100mm     PZ 1/80mm     T 10/100mm
0.8 / 4 / 100mm     PZ 2/100mm    T 15/100mm
1 / 5.5 / 100mm     PH 1/80mm     T 20/100mm
1.2/ 6.5/100mm     PH 2/100mm  + Fázisceruza

12

20 990 Ft

59301  YQK-300
Hiraulikus prés szerszám
készlet kofferben
AL 10-300mm2, CU 10-240mm2

2250003

239562

5 290 Ft

Krimpelő fogó
225mm, 10-22AWG (0,2-6mm2)

Kábel saruzó készlet
210mm,

Kábel csupaszító fogó
205mm, 10-24AWG (0,2-6mm2)

229984
Krimpelő fogó 225 mm
Tartomány: 10-22AWG (0,2-6mm2)
Szigetelt: 10-22 AWG (0,5-6mm2)
Szigeteletlen: 10-12 AWG (4-6mm2)

229542
Kábel csupaszító és saruzó készlet,
szigetelt sarukkal, dobozban.
210mm hossz.

1000V-os oldalcsípő fogó
DIN5745, szigetelt

1000V-os kombinált fogók
DIN5746, szigetelt

fémbetétes sniccer
Törhető 18mm széles pengével

3 290 Ft-tól

229 Ft

229981
Tartomány: 10-24 AWG (0,2-6mm2)
Szigetelt: 10-22 AWG (0,5-6mm2)
Szigeteletlen: 10-24 AWG (0,5-2,5mm2)
Szigeteletlen: 14-22 AWG (4-6mm2)

Alumínium sniccer
E-522

599200180
Oldalcsípő 180 mm / 1000V1 999,-

Kúpos fúrókészlet
3 részes, fém dobozban

229500
Kombinált fogó 180 mm / 1000V3 490,-
229057
Kombinált fogó 200 mm / 1000V3 290,-

597300019
Fém pengevezető és robusztus markolat 18mm széles penge

Kábelcsupaszító és kábelkés
Ujjtámasz a biztonságos munkavégzéshez

Kábelcsupaszító és vágó
2 az 1-ben (Blankolás és vágás)

597300020
Alumínium markolat AUTO-LOCK

Kábelcsupaszító

1 729 Ft

229248
0,5 - 6mm2 automata blankolás
Kiváló minőségű penge
3 x hosszabb élettartam
Cserélhető vágóél
Ergonomikus markolat

229544
0,75 - 2,5mm2
Kiváló minőségű penge
3 x hosszabb élettartam
Cserélhető vágóél
Állítható hosszütköző

4200696
Kúpos fúrókészlet fém dobozban
4-32, 4-20, 4-12

222999
3 - 28mm átmérőjű kábelekhez
Állítható vágásmélység

Körkivágó készlet
11 részes, műanyag dobozban

Körkivágó készlet
8 részes, műanyag dobozban

SDS+ fúró és vésőszár készlet
Strend Pro, 12 részes

2 190 Ft

SDS+

212040
11 részes készlet, 19 - 64 mm

212038
8 részes készlet, 64 - 127 mm

Fúrószárak | Hegyes véső | Lapos véső | Nettó
4*110 mm 6*110 mm 8*160 mm 10*160 mm 12*160 mm 14*210 mm 16*210 mm 18*300 mm | 14*250 mm | 14*250*20 mm 14*250*40 mm | 5 490,-

420673

5 490 Ft

2. csomag
1000V-os készletek ajándék kábel csupaszítóval
Az ajándék   1db    kábel csupaszító fogó  229981

5 db
7 részes készlet

5 db
6 részes készlet

3 db
11 részes készlet

akciós csomagár
ajándék csupaszítóval

52 790 Ft

3 db
12 részes készlet

Cikkszám | Leírás | Menny. | Nettó ár
2250133 | 1000V-os csavarhúzó készlet 6 részes | 5 db | 2 440 Ft
2250298 | 1000V-os csavarhúzó készlet 7 részes | 5 db | 2 790 Ft
2250003 | 1000V-os csavarhúzó készlet 11 részes | 3 db | 3 590 Ft
239562 | 1000V-os csavarhúzó készlet 12 részes | 3 db | 5 290 Ft

3. csomag
Apator kapcsolók ajándék 10400 mAh PowerBank
Az ajándék    1db   10400 mAh PowerBank  GP-B0399B

Ajándék
PowerBank

akciós csomagár
ajándék PowerBankkal

70 585 Ft

Cikkszám | Leírás | Menny. | Nettó ár
4G10-10U | Előlapra szerelhető 16A / 3P / 0 - 1 | 5 db | 1 549 Ft
4G10-10PK | Tokozott 16A / 3P / 0 - 1 | 10 db | 1 990 Ft
4G16-10PK | Tokozott 20A / 3P / 0 - 1 | 10 db | 2 790 Ft
4G25-10PK | Tokozott 25A / 3P / 0 - 1 | 5 db | 2 990 Ft

Várjuk rendelésed!

e-mail: info@profitgyarteam.hu

Évi +36 (70) 701 2150   Zsolt +36 (70) 318 7426

A katalógusban szereplő árak, nettó átadási árak, az Áfa összegét nem tartalmazzák és kizárólag viszonteladó Partnereink számára érvényesek.
A fényforrások árai a hulladékkezelési díjat tartalmazzák.
A szállítási díjat nettó 30.000 Ft feletti vásárlás esetén cégünk átvállalja,
alatta nettó 990 Ft szállítási díj kerül kiszámlázásra.
Az ár és termékválaszték változtatásának jogát fenntartjuk!
A katalógust szerzői jogvédelem védi, felhasználásához a szerző írásos hozzájárulása szükséges.

A termékeket csomagküldő szolgálat szállítja ki a megrendeléstől számított max. 2-5 munkanapon belül.

2310.
Szigetszentmiklós,
ÁTI Sziget Ipari park 11. (Expert Irodaház) 2. emelet

Az akció időtartama: 2019.10.07 - 12.20-ig, valamint a készlet erejéig!

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, az árfolyamingadozások függvényében változhatnak!